Introduzione

Grazie per aver preferito B1 FOUR/B1X FOUR di ZOOM.

Questo processore multi-effetto ha vari effetti che possono essere combinati tra loro. E' possibile salvare le combinazioni di effetti e le impostazioni dei parametri sotto forma di patch, da usare a piacere. Semplicemente passando tra le patch pre-settate, potete ottenere drastici cambiamenti di suono.

Questo processore presenta una vasta gamma di effetti, compresi distorsione, chrus e riverbero. E' importante comprendere le caratteristiche di ogni effetto, in modo da creare il vostro personale sound. Spegnedo gli effetti all'interno di un preset, un effetto alla volta, dovreste essere in grado di capire i loro specifici ruoli. Se capire come un suono cambia risulta difficile, provate a spegnere tutti gli effetti tranne uno e regolatene i parametri mentre suonate. Anche l'ordine degli effetti influisce sul suono. Sperimentare con l'ordine degli effetti vi avvicinerà al vostro suono desiderato.

Questo Processore multi-effetto vi consente di godervi una vasta gamma di suoni.

Vi auguriamo di continuare ad usarlo per molti anni.

Caratteristiche principali di B1 FOUR/B1X FOUR

Ampli realistico e suoni effetto

La ricca collezione di effetti derivati dal contenuto delle più recenti B Series comprende pedali d'alta gamma, ampli realistici e modelli di cabinet che emulano fedelmente gli originali.

Usando l'applicazione di gestione effetti Guitar Lab su computer (Mac/Windows), potete aggiungere effetti distribuiti online così come editare e salvare patch, ad esempio.

Costruire i suoni intuitivamente con semplici operazioni

Grazie a 5 pulsanti e 4 manopole, potete creare suoni intuitivamente come se operaste con un effetto compatto o una stompbox.

Rhythm pattern e looper

Il looper può registrare fino a 30 secondi e può essere sincronizzato coi rhythm pattern.

Equalizzazione (EQ) facilmente regolabile per adattarsi alle situazioni esecutive

In modalità MEMORY e STOMP, si possono usare le 3 manopole EQ (Lo/Mid/Hi) e la manopola volume (Vol) per regolare l'uscita. Queste vi consentono di eseguire regolazioni veloci sia a casa, che in studio, sul palco o altrove.

Lunga operatività a batterie

E' possibile l'operatività in continuo per circa 18 ore usando 4 batterie tipo AA (reroilluminazione LCD spenta).

Termini usati in questo manuale

Patch

Una "patch" contiene stati di effetto ON/OFF e impostazioni parametro. Gli effetti sono salvati e richiamati in unità di patch. Si possono aggiungere cinque effetti a una patch, e B1 FOUR/B1X FOUR può salvare fino a 50 patch.

Bank

Un gruppo di 10 patch costituisce un "bank". Le patch possono essere facilmente richiamate commutando i bank. B1 FOUR/B1X FOUR ha 5 bank.

Tipo di effetto

I tipi di effetto disponibili comprendono vari effetti per basso e modelli di simulazione di ampli/cabinet. Gli effetti possono essere selezionati tra questi tipi per essere aggiunti alle patch.

Modalità MEMORY

Questa modalità consente di selezionare patch con gli interruttori a pedale.

Modalità STOMP

Usate questa modalità per commutare ON/OFF gli effetti all'interno di una patch, con gli interruttori a pedale.

Modalità EDIT

In questa modalità, editate tipi, parametri ed effetti usati in una patch.

PRESELECT

Questa funzione consente di passare a una patch in qualunque punto mentre continuate a usate il tono della patch attualmente selezionata.

BANK HOLD

Questa funzione consente di limitare la commutazione delle patch al solo bank attuale.

AUTO SAVE

Questa funzione salva automaticamente i cambiamenti alle patch e alle impostazioni effetto.

ECO mode

Questa funzione spegne automaticamente l'unità dopo 10 ore dall'ultima operazione.

B1 FOUR/B1X FOUR :struttura

■ Flusso di segnale

① Il suono del basso in ingresso passa dagli effetti 1 – 5 in ordine.

(→"Usare le patch (modalità MEMORY)")

② Il livello della patch è regolato.

(→"Usare le patch (modalità MEMORY)")

③ Il suono generale è regolato. Questa impostazione è mentenuta anche cambiando la patch.

(→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

④ Le frasi registrate si possono ripordurre in loop.

(→"Usare il looper")

⑤ I suoni drum si possono riprodurre usando i rhythm pattern incorporati.

(→"Usare i rhythm")

⑥ Il livello generale è regolato.

(→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

⑦ Questa funzione abilita l'accordatura del basso collegato.

(→"Usare l'accordatore")

■ Veduta d'insieme della memoria (patch/bank)

B1 FOUR/B1X FOUR può salvare fino a 50 patch.

Le patch sono gestite in bank da 10.

■ Modalità operative

B1 FOUR/B1X FOUR ha tre modalità operative utilizzabili secondo necessità durante l'esecuzione.

・Modalità MEMORY

Usatela per selezionare patch per l'esecuzione.

(→"Usare le patch (modalità MEMORY)")

・Modalità STOMP

Usatela per commutare gli effetti su ON/OFF con gli interruttori a pedale.

(→"Attivare/disattivare gli effetti con gli interruttori a pedale (modalità STOMP)")

・Modalità EDIT

Usatela per cambiare gli effetti usati in una patch e per editare i parametri effetto.

(→"Editare gli effetti (modalità EDIT)")

Nomi delle parti

■ Pannello frontale

①Display

　Mostra informazioni, compresi i nomi della patch selezionata, i suoi effetti e i valori dei parametri.

②Interruttore di modalità

　Premetelo per passare ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT.

③Manopole parametro

　Usatele per regolare i parametri effetto e per eseguire varie impostazioni.

④Pulsante RHYTHM

　Premetelo per attivare il rhythm.

⑤Pulsanti effetto/bank

　In modalità MEMORY, questi cambiano i bank.

　In modalità STOMP, commutano gli effetti su ON/OFF.

　In modalità EDIT, selezionano gli effetti e li commutano su ON/OFF.

⑥Pulsanti▼/▲

　Usateli per attivare gli effetti in modalità EDIT. Hanno la stessa funzione degli interruttori a pedale▼/▲.

⑦Interruttori a pedale▼/▲

　In modalità MEMORY, usateli per commutare le patch. In modalità STOMP, usateli per selezionare gli effetti e per commutarli su ON/OFF, ad esempio.

⑧Pulsante SETTING

　Apre la schermata SETTING.

⑨Pulsante LOOPER

　Premetelo per attivare il looper.

⑩Pedale d'espressione (solo B1X FOUR)

　Quando è selezionato un effetto nella categoria PEDAL, questo regola la quantità di tale effetto. (→"Impostare gli effetti pedale")

■ Pannello posteriore

①Interruttore a pedale (solo B1X FOUR)

　Quando è in uso un effetto della categoria PEDAL, questo commuta tale effetto su ON/OFF.

②Jack ingresso

　Collegate qui un basso.

③ Jack AUX IN

　Collegate qui un dispositivo audio o una fonte sonora esterna.

SUGGERIMENTI

I segnali in ingresso dal jack AUX IN saranno inviati al jack OUTPUT direttamente senza passare dagli effetti incorporati.

④ Connettore adattatore AC

　Collegate qui l'adattatore AC dedicato (ZOOM AD-16).

⑤Porta USB

　Collegate qui un computer o altro dispositivo esterno. Usando Guitar Lab, potete gestire le patch ed editare o aggiungere effetti, ad esempio da un computer.

　Potete anche collegare una batteria mobile, ad esempio, per fornire l'alimentazione.

⑥Jack OUTPUT

　Collegate qui un ampli per basso o le cuffie.

Caricare le batterie

1. Aprite il coperchio del comparto batterie posto sul lato posteriore dell'unità e inserite 4 batterie tipo AA.

2. Chiudete il coperchio del comparto batterie.

NOTE

Impostate correttamente il tipo di batteria usato in modo che la carica residua sia visualizzata correttamente. (→"Impostare il tipo di batterie usato")

SUGGERIMENTI

・Se è collegato un adattatore AC dedicato (ZOOM AD-16) l'unità funziona a corrente AC.

・L'alimentazione può anche essere fornita tramite la porta USB.

Veduta d'insieme della modalità ECO

・Per default, la modalità ECO è su ON, per cui l'unità si spegnerà automaticamente se non in uso per 10 ore.

・La modalità ECO può essere impostata su "OFF" sulla schermata SETTING. (→"Impostare la modalità ECO")

Collegare

1. Abbassate al minimo il volume dell'ampli per basso.

2. Per usare l'alimentazione a corrente AC, collegate l'adattatore AC dedicato (ZOOM AD-16) al jack dell'adattatore AC e alla presa.

B1 FOUR/B1X FOUR si accende.

3. Per usare un computer, collegate un cavo USB (non incluso) alla porta USB e al computer.

Usando l'alimentazione USB bus per operare con B1 FOUR/B1X FOUR, collegare questo cavo farà accendere l'unità.

Guitar Lab

Usando Guitar Lab, potete gestire patch ed editare o aggiungere effetti, ad esempio da un computer.

Scaricate Guitar Lab dal sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp).

4. Collegate un basso al jack INPUT.

Usando le batterie per operare con B1 FOUR/B1X FOUR, collegarsi a questo farà accendere l'unità.

5. Per usare un ingresso esterno, collegate un player portatile o altro dispositivo al jack AUX IN.

SUGGERIMENTI

I segnali in ingresso dal jack AUX IN saranno inviati al jack OUTPUT direttamente senza passare dagli effetti incorporati.

6. Collegate un ampli per basso o le cuffie al jack OUTPUT.

7. Alzate il volume dell'ampli per basso.

Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita

1. In modalità MEMORY o STOMP, ruotate – .

Funzione | Operazione
Regolare il livello delle basse frequenze | Ruotate
Regolare il livello delle frequenze medie | Ruotate
Regolare il livello delle alte frequenze | Ruotate
Regolare il livello generale | Ruotate

SUGGERIMENTI

Queste regolazioni sono mantenute anche quando si cambia patch.

Usare le patch (modalità MEMORY)

B1 FOUR/B1X FOUR gestisce gli effetti in patch. Una patch può avere fino a cinque effetti e può salvare il loro status ON/OFF e le impostazioni parametro.

Si possono creare fino a 50 patch. I gruppi di 10 patch sono organizzati in bank, per cui gli effetti possono essere richiamati velocemente commutando i bank.

Selezionate le patch da usare in modalità MEMORY.

Passare in modalità MEMORY

SUGGERIMENTI

La modalità MEMORY appare all'avvio di B1 FOUR/B1X FOUR.

1. Usando la modalità STOMP o EDIT, premete .

Premendo ripetutamente, si passa ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT in ordine.

Selezionare patch e bank

Commutare le patch

1. Premete o .

Cambia patch.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete

SUGGERIMENTI

・Continuando a premere o , potete commutare le patch in continuo.

・Usando la funzione PRESELECT, potete passare a una patch in qualunque punto mentre continuate a usare il tono della patch attualmente selezionata. (→"Impostare la funzione PRESELECT")

・Usando la funzione BANK HOLD, la commutazione è limitata alle patch all'interno dello stesso bank. (→"Impostare la funzione BANK HOLD")

Commutare i bank

1. Premete – .

Cambia il bank. Il LED relativo al bank selezionato si accende.

Funzione | Operazione
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

Cambiare singole impostazioni di patch

1. Selezionate la patch le cui impostazioni volete cambiare.

2. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

3. Premete .

Si apre la schermata d'impostazioni della patch.

E' possibile cambiare nome e livello della patch. (→"Cambiare i livelli della patch", "Cambiare i nomi della patch")

Cambiare i livelli della patch

1. Ruotate .

Cambia il livello della patch.

SUGGERIMENTI

・Premete per terminare l'impostazione della patch e tornare alla schermata originale.

・In aggiunta alle impostazioni delle singole patch, è possibile cambiare anche il volume generale ed EQ di B1 FOUR/B1X FOUR. (→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

Cambiare i nomi della patch

1. Ruotate .

Si sposta il cursore.

2. Ruotate .

Cambia il carattere posto nella posizione del cursore.

SUGGERIMENTI

・Premete per terminare l'impostazione della patch e tornare alla schermata originale.

・I caratteri e i simboli utilizzabili sono i seguenti.

　A–Z, a–z, 0–9, ! # $ % & ' () +, -. ; = @ [] ^ _ ` { } ~ (spazio)

・Ruotate per cambiare tipo di carattere.

Attivare/disattivare gli effetti con gli interruttori a pedale (modalità STOMP)

In modalità STOMP, potete attivare/disattivare gli effetti con gli interruttori a pedale.

Attivare la modalità STOMP

1. In modalità MEMORY o EDIT, premete .

Premendo ripetutamente, si passa ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT in ordine.

Attivare/disattivare gli effetti con gli interruttori a pedale

1. Premete .

Selezionate l'effetto da controllare.

L'effetto selezionato appare in negativo.

Premendo ripetutamente si sposta la selezione verso destra.

2. Premete .

Attiva/disattiva l'effetto.

Per attivare/disattivare un effetto a mano, premete il pulsante – corrispondente alla posizione dell'effetto.

Editare gli effetti (modalità EDIT)

In modalità EDIT, potete cambiare gli effetti usati in una patch e regolarne i parametri.

Attivare la modalità EDIT

1. Selezionate una patch in modalità MEMORY.

2. Premete .

Premendo ripetutamente, si passa ciclicamente tra le modalità MEMORY, STOMP ed EDIT in ordine.

Selezionare gli effetti

1. Premete – relativamente all'effetto che volete editare.

Ciò commuta l'effetto.

Si accende il LED relativo all'effetto selezionato.

SUGGERIMENTI

Il numero unità dell'effetto è la sua posizione nell'ordine delle patch.

Attivare/disattivare gli effetti

1. Premete ancora – relativamente all'effetto selezionato.

Premendo – si alterna ON/OFF.

Cambiare tipo di effetto

Selezionare i tipi di effetto

1. Premete o .

Funzione | Operazione
Passare al tipo di effetto precedente | Premete
Passare al tipo di effetto successivo | Premete

Selezionare categorie effetto

1. Premendo , premete .

Appare il nome della categoria sul display.

Premete ancora per visualizzare il successivo nome di categoria.

Il nome della categoria appare per un attimo, poi l'effetto passa al primo in quella categoria.

SUGGERIMENTI

・Premendo , premete per visualizzare il precedente nome di categoria.

・Vd. Guitar Lab per la spiegazione di ogni effetto.

NOTE

Usando B1 FOUR/B1X FOUR, potete combinare 5 effetti a piacere. Se si supera il limite della capacità di processamento, appare il messaggio "PROCESS OVERFLOW" e gli effetti saranno bypassati.

Cambiate uno degli effetti per terminare questa condizione.

SUGGERIMENTI

Selezionate gli effetti nella categoria PEDAL su B1X FOUR per usare gli effetti che possono essere controllati dal pedale d'espressione.

Regolare i parametri effetto

1. Ruotate – .

I parametri assegnati a ogni manopola dipendono dall'effetto. Fate riferimento ai nomi sul display.

Se un effetto ha 5 parametri o più, usate per cambiare schermata.

SUGGERIMENTI

・Quando AUTO SAVE è su ON, i cambi ai parametri saranno salvati automaticamente. (→"Impostare la funzione AUTO SAVE")

・Quando AUTO SAVE è su OFF, appare una schermata di salvataggio del parametro quando tentate di cambiare le patch.

・La funzione AUTO SAVE è attiva per default.

Cambiare l'ordine degli effetti

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata CHAIN.

Gli effetti usati nella patch selezionata appaiono come icone.

3. Premete i pulsanti – relativamente all'effetto da spostare.

4. Premete il pulsante – relativo alla posizione di destinazione.

L'effetto si sposta nella destinazione selezionata.

Gestire le patch

Salvare le patch

I cambiamenti alle patch possono essere salvati sulla stessa patch, sovrascrivendola. Possono anche essere salvate su una patch con numero diverso.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SAVE.

3. Usate , e – .

Selezionate il numero di patch di destinazione.

Funzione | Operazione
Selezionare la patch precedente | Premete
Selezionare la patch successiva | Premete
Selezionare le patch numero 10 – 19 | Premete
Selezionare le patch numero 20 – 29 | Premete
Selezionare le patch numero 30 – 39 | Premete
Selezionare le patch numero 40 – 49 | Premete
Selezionare le patch numero 50 – 59 | Premete

4. Premete e allo stesso tempo.

Ciò salva la patch, sovrascrivendone il contenuto.

Scambiare le patch

I contenuti della patch possono essere scambiati con quelli di un'altra, avente un numero diverso.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SAVE.

3. Ruotate .

L'icona sul display passa da SAVE a SWAP.

4. Usate , e – .

Selezionate il numero di patch da scambiare.

Funzione | Operazione
Selezionare la patch precedente | Premete
Selezionare la patch successiva | Premete
Selezionare le patch numero 10 – 19 | Premete
Selezionare le patch numero 20 – 29 | Premete
Selezionare le patch numero 30 – 39 | Premete
Selezionare le patch numero 40 – 49 | Premete
Selezionare le patch numero 50 – 59 | Premete

5. Premete e allo stesso tempo.

Si scambiano le patch.

NOTE

Una patch editata deve essere salvata prima dello scambio.

Salvate la patch prima di ceracre di scambiarla. (→"Salvare le patch")

Regolare il tempo master

Il tempo master è il tempo condiviso da effetti, rhythm e looper.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

SUGGERIMENTI

・Impostabile da 40 a 250.

・BPM (Beats Per Minute) è il numero di battute (in quarti) in un minuto ed è l'unità usata per visualizzare la velocità del tempo musicale. Ad esempio, 60 BPM è un tempo con 60 battute al minuto.

Impostare la funzione AUTO SAVE

Questa funzione è utilizzabile per salvare automaticamente i cambiamenti alle patch e alle impostazioni effetto, nel momento in cui questi vengono effettuati.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ON | Salvataggio automatico abilitato.
OFF | Salvataggio automatico disabilitato.

■ Quando AUTO SAVE è su ON

I cambiamenti a patch ed impostazioni effetto saranno salvati automaticamente.

■ Quando AUTO SAVE è su OFF

I cambiamenti alle patch saranno salvati seguendo questa procedura.

1. Dopo aver editato una patch, passate a un'altra.

Appare sul display un messaggio che chiede di confermare se volete effettivamente salvare i cambiamenti.

2. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
YES | I cambiamenti saranno salvati.
NO | I cambiamenti non saranno salvati.

NOTE

Selezionando "NO", l'altra patch si apre senza salvare le impostazioni cambiate.

3. Premete o .

Si apre una schermata che consente di selezionare il numero di patch da usare per il salvataggio.

4. Usate , e – .

Selezionate il numero di patch di destinazione.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

5. Premete e allo stesso tempo.

La patch editata è salvata.

SUGGERIMENTI

Una patch editata può essere salvata anche sulla schermata SETTING. (→"Salvare le patch")

Impostare la funzione PRESELECT

Questa funzione può essere usata per passare a una patch in qualunque punto mentre continuate a usare il tono della patch attualmente selezionata.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ON | Usare la funzione PRESELECT.
OFF | Non usare la funzione PRESELECT.

■ Quando PRESELECT è su ON

1. In modalità MEMORY, usate , e – .

Si apre una schermata di selezione del numero della patch preselezionata di destinazione.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

2. Premete e allo stesso tempo.

Si passa alla patch selezionata.

■ Quando PRESELECT è su OFF

1. In modalità MEMORY, usate , e – .

Si cambia patch.

Funzione | Operazione
Passare alla patch con numero inferiore | Premete
Passare alla patch con numero superiore | Premete
Passare alle patch numero 10 – 19 | Premete
Passare alle patch numero 20 – 29 | Premete
Passare alle patch numero 30 – 39 | Premete
Passare alle patch numero 40 – 49 | Premete
Passare alle patch numero 50 – 59 | Premete

Impostare la funzione BANK HOLD

Questa funzione può essere usata per limitare al solo stesso bank la commutazione delle patch.

1. Premete .

Si apre la shermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata SETUP.

3. Ruotate .

■ Quando BANK HOLD è su ON

Passando dalla patch col numero più basso a scendere, si aprirà la prima patch all'interno dello

stesso bank. Passando dalla patch col numero più alto a salire, si aprirà l'ultima patch all'interno dello stesso bank.

Esempio: patch attuale nel Bank 1

■ Quando BANK HOLD è su OFF

In un bank, passando dalla patch col numero più basso a scendere e a salire dalla patch col numero più alto in un bank, si apre una patch nel bank successivo.

Esempio: patch attuale nel Bank 1

Impostazioni relative ad alimentazione e display

Impostare il tipo di batterie usato

Impostate correttamente il tipo di batteria usato, in modo che la carica residua sia visualizzata accuratamente.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ALKALI | Batterie alcaline
Ni-MH | Batterie nickel-metallo idruro

Impostare la modalità ECO

Questa funzione può essere usata per spegnere l'unità automaticamente se non in uso per 10 ore.

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
ON | L'unità si spegne automaticamente se non in uso per 10 ore.
OFF | Disabilita la modalità ECO.

Impostare il tempo della retroilluminazione

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
OFF | Retroilluminazione spenta.
ON | Retroilluminazione accesa.
15s | La retroilluminazione si spegne dopo 15 secondi dall'ultima operazione.
30s | La retroilluminazione si spegne dopo 30 secondi dall'ultima operazione.

Regolare il contrasto del display

1. Premete .

Si apre la schermata SETTING.

2. Premete .

Si apre la schermata PWR/LCD.

3. Ruotate .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 1 a 13.

Usare l'accordatore

Usatelo per accordare il basso collegato.

Attivare l'accordatore

1. In modalità MEMORY, STOMP o EDIT, premete e allo stesso tempo.

Si attiva l'accordatore.

SUGGERIMENTI

Premendo qualunque tasto che non sia provocherà la chiusura dell'accordatore e si ritornerà alla schermata originale.

Accordare un basso

1. Suonate la corda libera da accordare e regolatene la tonalità.

Il display varia in base al tipo di accordatore selezionato. (→"Cambiare impostazioni all'accordatore")

■ Accordatore CHROMATIC

Sul display e sui LED appaiono il nome della nota e la distanza dalla tonalità corretta.

Quando l'accordatura è corretta, il LED al centro dell'indicatore sarà verde e i LED a destra e sinistra saranno rossi.

■ Accordatore BASS

Sul display e sui LED appaiono il nome della corda più vicina e la distanza dalla tonalità corretta.

Quando l'accordatura è corretta, il LED al centro dell'indicatore sarà verde e i LED a destra e sinistra saranno rossi.

Cambiare impostazioni all'accordatore

1. Premete quando è aperta la schermata TUNER.

Si apre la schermata TUNER.

■ Impostare il metodo di uscita

1. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
BYPASS | Gli effetti sono bypassati e il suono del basso è inviato in uscita.
MUTE | Il suono del basso non è inviato in uscita.

SUGGERIMENTI

Potete ruotare sulla schermata TUNER per cambiare questa impostazione.

■ Regolare la tonalità standard

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

・Imposta A (LA) medio tra 435 e 445 Hz.

・Potete anche ruotare sulla schermata Tuner per cambiare questa impostazione.

■ Impostare il tipo di accordatore

1. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
CHROMATIC | Appare la distanza dalla tonalità corretta in base alla nota più vicina (in semitoni).
BASS | Appare il numero della corda più vicina in base al tipo selezio- nato, e appare anche la distanza dalla tonalità corretta. Si possono selezionare i seguenti tipi.

Display | Numero corda/nota
LB　4　3　2　1　HC
BASS |  B　E　A　D　G　 C

SUGGERIMENTI

・"LB" è la corda B (SI) bassa e "HC" è la corda C (DO) alta.

■ Usare accordature flat

1. Ruotate .

Tutte le corde possono essere accordate flat rispetto alla accordatura usuale a incrementi di un semitono (♭×1), 2 (♭×2) o 3 (♭×3).

NOTE

Non si può usare l'accordatura flat se il tipo di accordatore è "CHROMATIC".

Usare i rhythm

Potete suonare assieme ai rhythm incorporati.

Attivare la funzione rhythm

1. In modalità MEMORY, STOMP o EDIT, premete .

Si apre la schermata RHYTHM.

SUGGERIMENTI

・Premete per tornare alla modalità originale.

・Durante la riproduzione del rhythm, premete per continuare la riproduzione e tornare alla moda- lità originale.

・Si può usare il looper durante la riproduzione del rhythm. Quando si apre la schermata RHYTHM, premete per passare alla schermata LOOPER. (→"Usare il looper")

Impostare il rhythm

■ Selezionare rhythm pattern

1. Ruotate .

Seleziona il rhythm pattern. (→"Rhythm pattern")

■ Impostare il precount

1. Ruotate .

Imposta il precount.

Esegue un conteggio audio prima dell'avvio della registrazione del looper.

Impostazione | Spiegazione
OFF | Nessun precount.
ON | Esegue il precount.

■ Regolare il tempo

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

・Impostabile da 40 a 250.

・Il tempo impostato qui sarà condiviso dagli effetti e dal looper.

■ Regolare il volume

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 100.

Avviare/fermare la riproduzione del rhythm

1. Premete .

Avvia la riproduzione del rhythm.

2. Premete .

Ferma la riproduzione del rhythm.

SUGGERIMENTI

Durante la riproduzione del rhythm, potete passare in modalità MEMORY, STOMP ed EDIT. Per fermare la riproduzione del rhythm, premete per aprire la schermata RHYTHM, e poi premete .

Rhythm pattern

N. | Nome | Indicazione tempo
1 | GUIDE | 4/4
2 | 8Beats1 | 4/4
3 | 8Beats2 | 4/4
4 | 8Beats3 | 4/4
5 | 16Beats1 | 4/4
6 | 16Beats2 | 4/4
7 | 16Beats3 | 4/4
8 | Rock1 | 4/4
9 | Rock2 | 4/4
10 | Rock3 | 4/4
11 | ROCKABLY | 4/4
12 | R'n'R | 4/4
13 | HardRock | 4/4
14 | HeavyMtl | 4/4
15 | MtlCore | 4/4
16 | Punk | 4/4
17 | FastPunk | 4/4
18 | Emo | 4/4
19 | TomTomBt | 4/4
20 | Funk1 | 4/4
21 | Funk2 | 4/4
22 | FunkRock | 4/4
23 | JazzFunk | 4/4
24 | R&B1 | 4/4
25 | R&B2 | 4/4
26 | 70's Soul | 4/4
27 | 90's Soul | 4/4
28 | Motown | 4/4
29 | HipHop | 4/4
30 | Disco | 4/4
31 | Pop | 4/4
32 | PopRock | 4/4
33 | IndiePop | 4/4
34 | EuroPop | 4/4
35 | NewWave | 4/4
36 | OneDrop | 4/4
37 | Steppers | 4/4
38 | Rockers | 4/4
39 | Ska | 4/4
40 | 2nd Line | 4/4
41 | Country | 4/4
42 | Shuffle1 | 4/4
43 | Shuffle2 | 4/4
44 | Blues1 | 4/4
45 | Blues2 | 4/4
46 | Jazz1 | 4/4
47 | Jazz2 | 4/4
48 | Fusion | 4/4
49 | Swing1 | 4/4
50 | Swing2 | 4/4
51 | Bossa1 | 4/4
52 | Bossa2 | 4/4
53 | Samba1 | 4/4
54 | Samba2 | 4/4
55 | Breaks1 | 4/4
56 | Breaks2 | 4/4
57 | Breaks3 | 4/4
58 | 12/8 Grv | 12/8
59 | Waltz | 3/4
60 | JzWaltz1 | 3/4
61 | JzWaltz2 | 3/4
62 | CtWaltz1 | 3/4
63 | CtWaltz2 | 3/4
64 | 5/4 Grv | 5/4
65 | Metro3 | 3/4
66 | Metro4 | 4/4
67 | Metro5 | 5/4
68 | Metro |

Usare il looper

Potete registrare la vostra esecuzione e creare frasi mono in loop con una lunghezza massima di 30 secondi.

Attivare il looper

1. In modalità MEMORY, STOMP o EDIT, premete .

Si apre la schermata LOOPER.

SUGGERIMENTI

Premete per tornare alla modalità originale.

Impostare il looper

■ Impostare il tempo di registrazione del loop

1. Ruotate .

Impostazione
Spiegazione

MANUAL
La registrazione continua fino allo stop manuale o al raggiungimento del tempo di registrazione massimo.

♩×1–64

Impostate il valore su 1 – 64 quarti di nota. Il tempo di registrazione effettivo dipende dall'impostazione BPM.

Il tempo di registrazione (secondi) = 60 ÷ BPM × quarti di nota

NOTE

・Il tempo di registrazione del looper è tra 1.5 e 30 secondi.

・Le impostazioni che non si adattano al tempo di registrazione saranno regolate automaticamente.

・Cambiare il tempo di registrazione cancellerà i dati registrati.

■ Impostare la modalità di arresto del loop

1. Ruotate .

Impostazione | Spiegazione
Instant | Si ferma immediatamente dopo l'operazione di arresto.
Finish | Il loop si ferma terminata la sua esecuzione fino alla fine.
Fade Out | Il loop si ferma dopo un fade out.

■ Regolare il tempo

1. Ruotate .

NOTE

Cambiare il tempo cancella i dati registrati.

SUGGERIMENTI

・Impostabile da 40 a 250.

・Il tempo impostato qui sarà condiviso dagli effetti e dal rhythm.

■ Regolare il volume

1. Ruotate .

SUGGERIMENTI

Impostabile da 0 a 100.

Registrare ed eseguire i loop

1. Premete .

Si avvia la registrazione del loop.

2. Si ferma la registrazione e si avvia la riproduzione del loop.

Se il tempo di registrazione è su "Manual"

Premendo ancora o raggiungendo il tempo massimo di registrazione, si ferma la registrazione e si avvia la riproduzione del loop.

Se il tempo di registrazione è su "♩×1–64"

Raggiunto il tempo massimo di registrazione, la registrazione si ferma e si avvia la riproduzione del loop.

3. Premete .

Si ferma la riproduzione del loop.

NOTE

・Durante la riproduzione del rhythm, la registrazione si avvia dopo il precount.

・Il suono in ingresso dal jack AUX IN non sarà registrato.

SUGGERIMENTI

・Durante la riproduzione del rhythm, è abilitata la quantizzazione per cui anche se il tempo di registrazione finale non è corretto, il loop sarà regolato automaticamente in modo che la riproduzione del loop sia a tempo.

・Durante la riproduzione del loop, potete passare in modalità MEMORY, STOMP ed EDIT.

Sovrascrivere i loop

Si possono aggiungere ulteriori performance al loop registrato.

1. Premete durante la riproduzione in loop.

Si avvia la sovraregistrazione.

Raggiunta la fine del loop, la riproduzione dello stesso continuerà dall'inizio, e la sovrascrittura può essere ripetuta.

2. Premete durante la sovrascrittura.

Si ferma la sovrascrittura, ma continua la riproduzione del loop.

Cancellare il loop

1. Quando è ferma la riproduzione del loop, tenete premuto .

Si cancella il loop registrato.

Usare il pedale d'espressione (solo B1X FOUR)

Se è selezionato un effetto della categoria PEDAL usando un B1X FOUR, potete controllare la quantità dell'effetto col pedale d'espressione.

Impostare gli effetti pedale

1. In modalità EDIT, selezionate un effetto della categoria PEDAL.

NOTE

Si può selezionare solo un effetto in una patch dalla categoria PEDAL.

SUGGERIMENTI

Selezionare effetti dalle categorie (→"Selezionare categorie effetto")

2. Ruotate – .

Regolate l'effetto pedale. (→"Regolare i parametri effetto")

3. Usate il pedale d'espressione.

Cambia la quantità dell'effetto.

SUGGERIMENTI

Premete fronte e retro del pedale d'espressione per attivare/disattivare l'effetto. Ciò non salva, tuttavia, l'impostazione ON/OFF.

Regolare il pedale

Regolare la sensibilità del pedale

1. Premendo , accendete B1X FOUR.

Si apre la schermata PEDAL CALIBRATION.

2. Usate il pedale come illustrato sul display, e premete o ogni volta.

La calibratura è finita quando appare "Complete!".

NOTE

・Regolate la sensibilità del pedale nei seguenti casi.

　– Premere sul pedale ha poco effetto.

　– Il volume e il tono variano molto anche quando il pedale è premuto leggermente.

・Se appare "Error!" , eseguite la calibratura ancora dall'inizio.

Regolare la resistenza

1. Inserite una chiave a brugola da 5 mm nell'alloggiamento della vite di regolazione della resistenza, posta sul lato del pedale.

2. Ruotate in senso orario per stringere il pedale e in senso antiorario per allentarlo.

NOTE

Fate attenzione allentando la vite. Allentandola troppo, si potrebbe scollegare internamente, rendendo impossibile mantenere il pedale in posizione.

Gestione del firmware

Controllare le versioni firmware

1. Premendo , accendete B1 FOUR/B1X FOUR.

Si apre la schermata VERSION del firmware.

2. Premete o .

Si riavvia B1 FOUR/B1X FOUR e si riapre la schermata solita.

Aggiornare il firmware

Visitate il sito web di ZOOM (www.zoom.co.jp), e scaricate il firmware per B1 FOUR/B1X FOUR.

1. Premendo sia che , usate un cavo USB per collegare B1 FOUR/B1X FOUR al computer.

Si accende B1 FOUR/B1X FOUR e si apre la schermata FIRMWARE UPDATE.

2. Lanciate l'applicazione di aggiornamento del firmware sul computer.

Si avvia l'aggiornamento.

Appare "Complete!" al termine dell'aggiornamento.

NOTE

・Non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento firmware.

・Nella remota possibilità che l'aggiornamento non dovesse riuscire, eseguite nuovamente le procedure dall'inizio.

SUGGERIMENTI

Visitate il sito web di ZOOM per dettagli sull'uso dell'applicazione.

3. Completato l'aggiornamento, scollegate il cavo USB e spegnete.

SUGGERIMENTI

Aggiornare il firmware non cancella le patch salvate.

Riportare alle impostazioni di default di fabbrica

1. Premendo , accendete B1 FOUR/B1X FOUR.

Si apre una schermata di conferma dell'inizializzazione.

2. Ruotate .

Selezionate l'operazione.

Impostazione | Spiegazione
YES | Inizializza le impostazioni, riscrivendole e riportandole al default di fabbrica.
NO | Annulla l'inizializzazione e torna alla schermata solita.

3. Premete o .

Si avvia l'inizializzazione.

Terminata l'inizializzazione, appare "Complete!"e si riapre la schermata solita.

NOTE

L'inizializzazione riscriverà tutte le impostazioni, comprese le patch, riportandole ai valori di default di fabbrica. Siatene consapevoli prima di usare questa funzione.

Diagnostica

L'unità non si accende

・Se state usando le batterie, collegate un cavo al jack INPUT.

Nessun suono o uscita molto bassa

・Controllate i collegamenti. (→"Collegare")

・Regolate i livelli degli effetti. (→"Regolare i parametri effetto")

・Regolate il livello della patch. (→"Cambiare i livelli della patch")

・Regolate il volume in uscita. (→"Regolare il carattere audio generale e il livello in uscita")

・Se usate un pedale d'espressione per regolare il volume, regolate la posizione del pedale fino ad ottenere un volume corretto.

・Verificate che l'uscita dell'accordatore non sia su "MUTE". (→"Cambiare impostazioni all'accordatore")

Molto rumore

・Verificate che la la causa non sia un cavo schermato.

・Usate un adattatore AC originale ZOOM. (→"Collegare")

Gli effetti non lavorano

・Se si supera la capacità di processamento dell'effetto, appare "PROCESS OVERFLOW" sul display. Quando appare "PROCESS OVERFLOW" relativamente ad un effetto, esso sarà bypassato. (→"Cambiare tipo di effetto")

Le batterie si scaricano velocemente

・Verificate che non si tratti di batterie al manganese. Le batterie alcaline dovrebbero fornire circa 18 ore di operatività in continuo.

・Verificate l'impostazione della batteria.

　L'impostazione deve essere coerente con le batterie in uso, affinché la carica residua sia visualizzata correttamente. (→"Impostare il tipo di batterie usato")

・A causa delle loro caratteristiche, le batterie si scaricano più velocemente se usate in ambienti con basse temperature.

Il pedale d'espressione non funziona correttamente (solo B1X FOUR)

・Controllate le impostazioni del pedale d'espressione. (→"Usare il pedale d'espressione (solo B1X FOUR)")

・Regolate il pedale d'espressione. (→"Regolare il pedale")

Specifiche tecniche

Numero massimo degli effetti in simultanea

5

Patch utente

50

Frequenza di campionamento

44.1 kHz

Conversione A/D

24-bit 128× sovracampionamento

Conversione D/A

24-bit 128× sovracampionamento

Processamento di segnale

32-bit

Display

LCD 128×32 dot-matrix

Ingressi

INPUT

Jack standard mono

Livello ingresso nominale: −20 dBu

Impedenza in ingresso (linea): 470 kΩ

AUX IN

Mini jack stereo

Livello ingresso nominale: −10 dBu

Impedenza in ingresso (linea): 1 kΩ

Uscita

OUTPUT

Jack standard stereo (combinato linea/cuffia)

Max. livello in uscita:

Linea　+2 dBu (impedenza in uscita 10 kΩ o più)

Cuffie　17 mW + 17 mW (carico 32 Ω)

Ingresso S/N

120 dB

Noise floor (rumore residuo)

−97 dBu

Alimentazione

Adattatore AC: 9V DC 500mA centro negativo (ZOOM AD-16)

4 batterie AA (circa 18 ore di operatività in continuo con batterie alcaline con retroilluminazione LCD spenta)

USB

USB MIDI, USB Micro-B

• L'alimentazione può essere fornita anche tramite la porta USB.

• Usando un cavo progettato solo per l'alimentazione, altre funzioni USB non sono utilizzabili.

Dimensioni esterne

B1 FOUR　 156 mm (D) × 130 mm (W) × 42 mm (H)

B1X FOUR　156 mm (D) × 216 mm (W) × 52 mm (H)

Peso

B1 FOUR　 340 g (batterie escluse)

B1X FOUR　610 g (batterie escluse)

Note: 0 dBu = 0.775 V

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

www.zoom.co.jp

Z2I-3615-01A