Précautions de sécurité et d'emploi

Précautions de sécurité

Dans ce mode d'emploi, des symboles servent à mettre en évidence des avertissements et précautions que vous devez lire pour éviter les accidents. La signification de ces symboles est la suivante :

| Risque de blessures sérieuses voire mortelles.
| Risque de blessures corporelles ou de dommages pour l'équipement.

Autres symboles utilisés

| Une action obligatoire.
| Une action interdite.

Danger

Fonctionnement avec adaptateur secteur

　N'utilisez jamais un adaptateur secteur autre qu'un AD-19 ZOOM.

Fonctionnement sur alimentation CC externe

　Utilisez un adaptateur secteur CC 9 V-18 V externe.

　Lisez attentivement les avertissements sur l'adaptateur secteur CC externe avant l'utilisation.

Fonctionnement sur piles

　Utilisez 8 piles 1,5 V AA du commerce (piles alcalines, batteries nickel-hydrure métallique ou piles au lithium).

　Lisez attentivement les avertissements sur les piles avant l'utilisation.

　Gardez toujours le compartiment de la batterie fermé pendant l'utilisation.

Modifications

　N'ouvrez pas le boîtier et ne modifiez pas le produit.

Attention

Manipulation du produit

　Ne laissez pas tomber l'unité, ne la heurtez pas et ne lui appliquez pas une force excessive.

　Veillez à ne pas y laisser entrer d'objets étrangers ni de liquide.

Environnement de fonctionnement

　Ne pas utiliser en cas de températures extrêmes, hautes ou basses.

　Ne pas utiliser près de chauffages, de poêles et autres sources de chaleur.

　Ne pas utiliser en cas de très forte humidité ou de risque d'éclaboussures.

　Ne pas utiliser dans des lieux soumis à de fréquentes vibrations.

　Ne pas utiliser dans des lieux où il y a beaucoup de poussière ou de sable.

Manipulation de l'adaptateur secteur

　Pour débrancher la fiche d'alimentation d'une prise secteur, saisissez toujours la fiche elle-même.

　Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque l'unité doit rester inutilisée pendant de longues périodes et en cas d'orage.

Manipulation des piles

　Installez les piles en respectant les orientations +/- correctes.

　Utilisez les piles indiquées. Ne panachez pas des piles neuves et des piles anciennes. Ne panachez pas des piles de types ou marques différents.

　Retirez les piles si l’unité doit rester inutilisée pendant de longues périodes. En cas de fuite, essuyez soigneusement le boîtier et les bornes des piles pour retirer le liquide s'étant échappé.

　Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par un modèle identique ou équivalent.

　Avertissement : la batterie ou les piles/batteries installées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme directement au soleil, près d'un feu ou équivalent.

Manipulation des micros

　Avec l'interrupteur, coupez toujours l'alimentation avant de brancher un micro. N'employez pas de force excessive pour brancher un micro.

　Fixez le capuchon protecteur si la prise doit rester sans micro connecté pendant de longues périodes.

Câbles de connexion et prises d'entrée/sortie

　Éteignez toujours tous les appareils avant de connecter des câbles.

　Débranchez toujours tous les câbles de connexion et l'adaptateur secteur avant de déplacer l'unité.

Volume

　N'utilisez pas le produit à fort volume durant de longues périodes.

Précautions d’emploi

Interférences avec d'autres appareils électriques

Pour des raisons de sécurité, le F8n a été conçu afin de minimiser son émission d'ondes électromagnétiques et de supprimer les interférences d'ondes électromagnétiques externes. Toutefois, un équipement très enclin aux interférences ou émettant de puissantes ondes électromagnétiques peut entraîner des interférences s'il est placé à proximité. Si cela se produit, éloignez le F8n de l'autre appareil.

Avec tout type d'appareil électronique à commande numérique, y compris le F8n, les interférences électromagnétiques peuvent entraîner un mauvais fonctionnement, altérer voire détruire les données et causer d'autres problèmes inattendus. Prenez toujours toutes vos précautions.

Nettoyage

Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'extérieur de l'unité si elle est sale. Si nécessaire, utilisez un chiffon humidifié bien essoré pour la nettoyer. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs, de cires ou de solvants tels qu'alcool, benzène ou diluant pour peinture.

Panne et mauvais fonctionnement

Si l'unité est en panne ou fonctionne mal, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur ou l'alimentation CC, éteignez-la et débranchez les autres câbles. Contactez le magasin dans lequel vous avez acheté l'unité ou le SAV ZOOM avec les informations suivantes : modèle, numéro de série du produit et symptômes spécifiques de la panne ou du mauvais fonctionnement, ainsi que vos nom, adresse et numéro de téléphone.

Copyrights

◎ Windows® et Windows® 7 sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft® Corporation.

◎ Macintosh, macOS et iPad sont des marques commerciales ou déposées d’Apple Inc.

◎ Les logos SD, SDHC et SDXC sont des marques commerciales. La technologie de compression audio MPEG Layer-3 est sous licence Fraunhofer IIS et Sisvel S.p.A.

◎ Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par ZOOM CORPORATION.

◎ Les autres noms de produit, marques déposées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Note: toutes les marques commerciales et déposées citées dans ce document n'ont qu'un but indicatif et ne sont pas destinées à enfreindre les droits de leurs détenteurs respectifs.

L'enregistrement de sources soumises à droits d'auteur dont des CD, disques, bandes, prestations live, œuvres vidéo et émissions sans la permission du détenteur des droits dans tout autre but qu'un usage personnel est interdit par la loi. ZOOM CORPORATION n'assumera aucune responsabilité quant aux infractions à la loi sur les droits d'auteur.

Remarque à propos de la fonction Auto Power Off

L'alimentation se coupe automatiquement après 10 heures sans utilisation. Si vous préférez que l'unité reste sous tension, consultez « Désactivation de la fonction d'économie automatique d'énergie (Auto Power Off) » et désactivez la fonction.

Introduction

Merci beaucoup d'avoir choisi l'enregistreur multipiste de terrain F8n ZOOM. Le F8n a les caractéristiques suivantes :

●8 canaux d'entrée analogique avec préamplis de super qualité

Les 8 prises mixtes XLR/jack TRS verrouillables fournissent des entrées analogiques de haute qualité avec bruit équivalent en entrée (EIN) de -127 dBu ou moins, gain d'entrée maximal de +75 dB et prise en charge d’une entrée à +4 dB.

●Enregistrement PCM jusqu'en 192 kHz/24 bits

●Enregistrement simultané de 10 pistes

Les entrées 1 à 8 et un mixage stéréo (gauche/droite) peuvent être enregistrés en même temps (8 pistes quand la fréquence d'échantillonnage est de 192 kHz).

●Enregistrement parallèle de deux fichiers, l'un à un niveau inférieur à celui de l'autre (entrées 1-4)

À l'aide de l'enregistrement parallèle d'un second canal à un niveau d'entrée inférieur, vous pouvez créer des enregistrements de secours à utiliser si par exemple une montée inattendue du volume entraîne de la distorsion dans les enregistrements à un niveau normal.

●Limiteurs de conception nouvelle pour une protection contre la saturation

Avec 10 dB de marge, ce limiteur empêche encore mieux la distorsion que les modèles ordinaires. Le seuil peut aussi être réglé pour maintenir le signal sous ce niveau.

●Timecode d'une précision chirurgicale

Le F8n utilise un oscillateur de haute précision qui génère le timecode avec une précision de 0,2 ppm, assurant une stabilité à toute épreuve de la synchronisation audio et vidéo.

●Les sorties comprennent une prise casque stéréo avec un puissant ampli de 100 mW ainsi que des prises MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2

Cela vous permet d'envoyer le signal audio à une caméra vidéo ou à un autre appareil tout en le contrôlant au casque.

●Mélangeur numérique intégré avec routage flexible du signal

Les signaux préfader et postfader des entrées 1-8 peuvent être librement envoyés à n'importe quelles sorties.

●Une alimentation fantôme (+24 V/+48 V) peut être fournie

Celle-ci peut être activée/désactivée séparément pour chaque entrée.

●Trois sources d'alimentation possibles : piles, adaptateur secteur et alimentation CC externe

En plus de piles AA et d'un adaptateur secteur, une alimentation CC 9-18 V externe peut également être utilisée.

●Double lecteur pour carte SDXC

Il est possible d'enregistrer en simultané sur 2 cartes SD, et la prise en charge de cartes SDXC pouvant aller jusqu'à 512 Go permet l'enregistrement de longue durée. En outre, le F8n peut être utilisé comme lecteur de carte en le connectant à un ordinateur par USB.

●Fonctionne comme interface audio USB à 8 entrées/4 sorties

Le F8n peut être utilisé comme interface audio à 2 entrées/2 sorties, mais aussi comme interface audio à 8 entrées/4 sorties (pilote requis pour Windows).

●Autres fonctionnalités utiles

Les autres fonctions pratiques comprennent un micro Slate intégré pour enregistrer des mémos vocaux et un générateur de tonalité Slate à fréquence variable pour confirmer les niveaux. Il y a aussi des retards d'entrée et de sortie et une fonction de pré-enregistrement pouvant atteindre 6 secondes.

●Les capsules de micro ZOOM peuvent être connectées

Utilisez n'importe quelle capsule de micro ZOOM à la place des entrées 1/2.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de bien comprendre les fonctions du F8n pour l'exploiter au mieux durant de nombreuses années. Après l'avoir lu, veuillez le conserver en lieu sûr avec la garantie.

Nomenclature des parties

Connexion de micros/autres appareils aux entrées 1-8

Le F8n peut enregistrer simultanément sur 10 pistes : 8 pistes individuelles avec les signaux venant des entrées 1-8 et un mixage stéréo de ces entrées sur les pistes gauche et droite.

Vous pouvez brancher les micros et les sorties d'appareils de niveau ligne tels que claviers, tables de mixage ou instruments à électronique active aux entrées 1-8 et les enregistrer sur les pistes 1-8. Sinon, les entrées 1 et 2 peuvent recevoir à la place le signal d'une capsule de micro ZOOM branchée au connecteur MIC IN du F8n.

Branchement des micros

Branchez les micros dynamiques et électrostatiques à connecteur XLR aux entrées 1-8.

Une alimentation fantôme (+24 V/+48 V) peut être fournie aux micros électrostatiques.

NOTE

Pour débrancher un micro, tirez délicatement sur la fiche XLR tout en pressant simultanément la languette de déverrouillage du connecteur.

Branchement des appareils de niveau ligne

Branchez directement les fiches jack TRS des claviers et des mélangeurs aux entrées 1-8.

L'entrée directe des guitares et basses passives n'est pas prise en charge. Connectez ces instruments au travers d'un mélangeur ou d'une unité d'effets.

Branchement des capsules de micro

Une capsule de micro ZOOM peut être branchée au connecteur d'entrée MIC IN à l'arrière du F8n.

NOTE

・L'entrée par la capsule de micro est assignée aux pistes 1/2.

・Lorsqu'une capsule de micro est connectée, les entrées 1/2 ne peuvent pas être utilisées.

Connexion et déconnexion des capsules de micro

1．Retirez les capuchons protecteurs du F8n, de la capsule de micro ou du câble de rallonge.

2．En maintenant pressés les boutons latéraux de la capsule de micro ou du câble de rallonge, connectez cette dernière ou ce dernier à l'unité centrale en l'insérant à fond.

3．Pour déconnecter la capsule de micro ou la rallonge, sortez-la de l'unité principale tout en appuyant simultanément sur les boutons latéraux.

NOTE

・N'utilisez pas une force excessive pour cette déconnexion. Cela endommagerait la capsule de micro ou l'unité centrale.

・Remettez le capuchon protecteur lorsqu'aucune capsule de micro n'est en service.

Entrée stéréo

En activant le couplage stéréo pour les pistes 1/2, 3/4, 5/6 ou 7/8, les entrées correspondantes (1/2, 3/4, 5/6 ou 7/8) peuvent être traitées comme une paire stéréo.

Dans ce cas, les entrées 1, 3, 5 et 7 deviennent le canal gauche et les entrées 2, 4, 6 et 8 le canal droit.

Exemples de connexion

Le F8n vous permet d'enregistrer dans toute une variété de configurations, telles que les suivantes.

Pendant un tournage

・Entrée 1 : micro canon pour le son du sujet principal (connexion par XLR)

・Entrées 2-5 : micros-cravates sans fil pour les interprètes (connexions par jack TRS)

・Entrées 6-7 : micros pour le son ambiant (connexions par XLR)

Enregistrement de concert

・Entrées 1-4 : micros pour la prestation sur scène (connexions par XLR)

・Entrées 5-6 : sorties de niveau ligne de la table de mixage de sonorisation (connexions par jack TRS)

・Entrées 7-8 : micros de reprise du son ambiant (connexions par XLR)

Écran LCD

À SAVOIR

Lorsque l'écran d'accueil n'est pas affiché, maintenez enfoncée pour revenir à l'écran d'accueil.

NOTE

Tournez pour faire alterner l’affichage entre le mélangeur (pistes 1-8, MAIN OUT 1/2, SUB OUT 1/2, USB 1-4) et les indicateurs de niveau (4 réglages d’aspect possibles).

NOTE

・Les caractères suivants peuvent être utilisés dans les noms de projet : (espace) !#$'()+,-0123456789;=@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~

■Opérations d'édition

　　　Déplacer le curseur sur la ligne : et

　　　Sélectionner un caractère : tournez pour déplacer le curseur horizontalement et tournez-le en pressant pour un déplacement vertical

　　　Valider le caractère : pressez

　　　Terminer l'édition : amenez le curseur sur « Enter » et pressez

　　　Annuler l'édition : pressez

À SAVOIR

・Pressez + pour supprimer le caractère précédent.

・Pressez + pour amener le curseur sur « Enter ».

■ Touches de saisie automatique

　　　(Date) : saisit automatiquement la date. Exemple : 180210

　　　(Time) : saisit automatiquement l'heure. Exemple : 130950

　　　(Project) : saisit automatiquement « Project*** » dans le champ.

　　　(Scene) : saisit automatiquement le nom de scène.

Fourniture de l'alimentation

Emploi de piles AA

1．Éteignez l'unité puis dévissez le couvercle du compartiment des piles pour l'ouvrir.

2．Installez les piles.

3．Vissez le couvercle du compartiment des piles.

NOTE

・Faites attention car le compartiment des piles peut s'ouvrir si la vis n'est pas bien serrée.

・N'utilisez qu'un seul type de piles (alcalines, NiMH ou lithium) à la fois.

・Après la mise en place des piles, réglez « Power Source » (source d'alimentation) sur le bon type de piles.

・Si le témoin de charge devient rouge, coupez immédiatement l'alimentation et installez de nouvelles piles.

Emploi d'un adaptateur secteur

1．Branchez l'adaptateur secteur dédié au connecteur DC IN.

2．Insérez l'adaptateur secteur dédié dans une prise électrique.

Emploi d'une alimentation CC externe

1．Branchez l'alimentation CC externe au connecteur EXT DC IN.

Branchez une alimentation fournissant un courant continu de 9-18 V.

2．Si l'alimentation a un adaptateur, branchez l'adaptateur dans une prise électrique.

NOTE

・Si vous branchez une alimentation CC externe, pensez bien à régler les paramètres d'alimentation.

Chargement d'une carte SD

1．Éteignez l'unité et ouvrez le capot de lecteur de carte SD.

2．Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD 1 ou 2.

Pour éjecter une carte SD :

　　Poussez-la un peu plus dans la fente jusqu'à ce qu'elle clique et tirez-la en dehors.

NOTE

・Coupez toujours l'alimentation avant d'insérer ou de retirer une carte SD. Insérer ou retirer une carte avec l'appareil sous tension peut entraîner la perte de données.

・Quand vous insérez une carte SD, veillez à insérer la bonne extrémité avec la face supérieure vers le haut comme représenté.

・Sans carte SD chargée, il ne sera pas possible d'enregistrer ou de lire.

Mise sous et hors tension

Mise sous tension

1．Maintenez brièvement pressée la touche .

La LED s'allumera.

NOTE

・À la première mise sous tension après l'achat, vous devez régler la date et l'heure. Vous pouvez aussi changer ce réglage ultérieurement.

・Si « No Card! » (pas de carte) s'affiche, vérifiez qu'une carte SD est correctement insérée.

・Si « Card Protected! » (carte protégée) s'affiche, c'est que la protection de la carte SD contre l'écriture est activée. Faites glisser le commutateur de protection de la carte SD pour désactiver la protection contre l'écriture.

・Si « Invalid Card! » (carte non valable) s'affiche, c'est que la carte n'est pas correctement formatée. Formatez la carte ou utilisez une autre carte.

Mise hors tension

1．Maintenez pressée la touche .

NOTE

Maintenez-la pressée jusqu'à ce que le logo ZOOM s'affiche dans l'écran LCD.

Le F8n s'éteint automatiquement après 10 heures sans utilisation.

Pour que l'unité reste toujours sous tension tant que vous ne l'éteignez pas, consultez « Désactivation de la fonction d'économie automatique d'énergie (Auto Power OFF) » et réglez Auto Power Off sur Off.

Réglage de la date et de l'heure (Date/Time (RTC))

La date et l'heure fournies par le F8n sont utilisées par exemple lors de l'enregistrement de fichiers.

Vous pouvez également définir le format de date (l'ordre d'affichage pour année, mois et jour).

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Date/Time (RTC) (date/heure pour l'horloge en temps réel), et pressez .

À la première mise sous tension du F8n après l'achat, vous devez régler la date et l'heure.

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage de la date et de l'heure

Réglage du format de date

Réglage de la date et de l'heure

4．Avec , sélectionnez Set Date/Time (régler date/heure), et pressez .

5．Changez le réglage.

■Changement des réglages

　Déplacer le curseur ou changer la valeur: tournez

　Sélectionner l'élément à changer : pressez

6．Avec , sélectionnez Enter, et pressez .

Cela termine le réglage de la date et de l'heure.

Réglage du format de date

4．Avec , sélectionnez Date Format (format de date), et pressez .

5．Avec , sélectionnez le format, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
mm/dd/yy | Mois, jour, année, dans cet ordre
dd/mm/yy | Jour, mois, année, dans cet ordre
yy/mm/dd | Année, mois, jour, dans cet ordre

Désactivation de la fonction d'économie automatique d'énergie (Auto Power Off)

L'alimentation se coupe automatiquement après 10 heures sans utilisation du F8n.

Si vous souhaitez que l'unité reste toujours sous tension tant que vous ne l'éteignez pas, désactivez la fonction d'économie automatique d'énergie.

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Auto Power Off (extinction automatique), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Off, et pressez .

Réglage de la source d'alimentation utilisée (Power Source)

Définissez la tension seuil de coupure de l'alimentation CC externe, la tension nominale et le type des piles afin que la charge restante puisse être indiquée avec précision.

Dans cette page de menu, vous pouvez également vérifier la tension de chaque alimentation et la charge des piles.

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Power Source (source d'alimentation), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage de la tension seuil de coupure de l'alimentation CC (EXT DC)

Réglage de la tension nominale de l'alimentation CC (Ext DC)

Réglage du type des piles AA (Int AA)

Réglage de la tension seuil de coupure de l'alimentation CC (EXT DC)

Lorsqu'une alimentation CC externe est utilisée, si la tension chute sous la valeur seuil définie ici, le F8n arrête automatiquement l'enregistrement et s'éteint. Par contre, si des piles AA (Int AA) sont installées, l'alimentation bascule sur Int AA et le fonctionnement se poursuit.

4．Avec , sélectionnez Shutdown Voltage (tension seuil de coupure), et pressez .

À SAVOIR

・La tension seuil de coupure est la valeur en-dessous de laquelle l'alimentation CC externe est considérée comme ne pouvant plus fournir le courant nécessaire.

・Voir le manuel de l'alimentation CC externe pour la valeur de sa tension d'extinction.

5．Avec , sélectionnez la tension, et pressez .

Réglage de la tension nominale de l'alimentation CC (Ext DC)

4．Avec , sélectionnez Nominal Voltage (tension nominale), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la tension, et pressez .

À SAVOIR

・La tension nominale est la tension de l'alimentation CC externe dans des conditions normales. Cette valeur doit être indiquée à l'extérieur de l'alimentation CC externe.

・Le réglage peut aller de 12,0 à 15,0 V par paliers de 0,2 V.

Réglage du type des piles AA (Int AA)

4．Avec , sélectionnez Battery Type (type des piles/batteries), et pressez .

5．Avec , sélectionnez le type, et pressez .

NOTE

・Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, elles sont utilisées dans l'ordre de priorité suivant.

　1. Adaptateur secteur dédié (DC IN)

　2. Alimentation CC externe (Ext DC)

　3. Piles AA insérées dans l'unité (Int AA)

・La tension fournie par chaque alimentation est affichée à l'écran.

Processus d'enregistrement

L'enregistrement avec le F8n suit le processus représenté ci-dessous.

Les données créées par chaque enregistrement forment ce que l'on appelle une prise ou « Take » en anglais.

Activation de l'enregistrement sur cartes SD et réglage des formats de fichier

Le format de fichier d'enregistrement peut être réglé indépendamment pour les lecteurs de carte SD 1 et 2.

À SAVOIR

・Il est possible d'enregistrer le même contenu sur deux cartes en utilisant les mêmes réglages pour les deux lecteurs de carte. Cette fonction peut servir à créer une sauvegarde au cas où, par exemple, le son sauterait sur une carte.

・Vous pouvez également enregistrer les pistes 1-8 non mixées sur une carte SD pendant que vous enregistrez sur l'autre toutes les pistes mixées ensemble sous forme de données MP3 ou WAV avec une piste gauche et une piste droite.

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Rec to SD1 ou Rec to SD2 (enregistrer sur carte SD1/SD2), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le type de fichier, et pressez .

Valeur de réglage

　　None

Pistes enregistrées

　　-

Explication

　　Rien n’est enregistré sur la carte SD.

Valeur de réglage

　　Track1-8(Poly WAV)

Pistes enregistrées

　　Pistes 1-8 sélectionnées

Explication

　　Un seul fichier (multipiste) est créé avec le signal audio pour plusieurs pistes.

Valeur de réglage

　　Track1-8(Mono/Stereo WAV)

Pistes enregistrées

　　Pistes 1-8 sélectionnées

Explication

　　Un fichier mono est créé pour chaque piste mono et un fichier stéréo pour chaque piste stéréo.

Valeur de réglage

　　Track1-8 + L/R(Poly WAV)

Pistes enregistrées

　　Toutes les pistes sélectionnées

Explication

　　Un seul fichier (multipiste) est créé avec le signal audio pour plusieurs pistes.

Valeur de réglage

　　Track1-8 + L/R (Mono/Stereo WAV)

Pistes enregistrées

　　Toutes les pistes sélectionnées

Explication

　　Un fichier mono est créé pour chaque piste mono et un fichier stéréo pour chaque piste stéréo.

Valeur de réglage

　　L/R (Stereo WAV)

Pistes enregistrées

　　Pistes gauche/droite (L/R)

Explication

　　Un fichier stéréo est créé à partir du mixage produit par le mélangeur interne.

Valeur de réglage

　　L/R (Stereo MP3)

Pistes enregistrées

　　Pistes gauche/droite (L/R)

Explication

　　Un fichier stéréo est créé à partir du mixage produit par le mélangeur interne.

NOTE

・Lors de l'enregistrement avec un réglage Mono/Stereo WAV, un dossier de prises est créé, où sont enregistrés les fichiers audio.

・Lors de l'enregistrement simultané sur 2 cartes SD, les fichiers sont enregistrés dans des dossiers de prises avec le même nom sur les deux cartes. Les dossiers sont créés automatiquement s'ils n'existent pas déjà.

・Si l'enregistrement doit s'arrêter sur une carte SD, par exemple par manque d'espace, il se poursuit sur l'autre carte SD. Dans ce cas, ne retirez pas du lecteur la carte qui a cessé d'enregistrer. Cela pourrait endommager la carte ou les données.

Sélection des entrées et réglage des niveaux

Vous pouvez sélectionner quelles entrées 1-8 utiliser. Les signaux reçus par les entrées seront enregistrés sur les pistes de même numéro. Ainsi, le signal de l'entrée 1 sera enregistré sur la piste 1 et celui de l'entrée 2 sur la piste 2.

Sélection des entrées

1．Allumez le voyant de piste en pressant la touche de la piste dont le numéro correspond à l'entrée à enregistrer.

La couleur de fond du numéro de piste change alors également dans l'écran LCD.

Voyant de piste | Couleur de fond du numéro de piste | Explication
Allumé en rouge | Rouge | L'entrée est activée.
Éteint | Gris | L'entrée est désactivée.

NOTE

Les signaux des entrées sélectionnées de cette façon seront également envoyés aux pistes L/R.

Couplage des entrées en paire stéréo

1．Tout en maintenant enfoncée la touche de piste 1, pressez la touche de piste 2.

Les pistes 1 et 2 seront couplées en une piste stéréo (couplage stéréo).

Répétez la même procédure pour désactiver le couplage stéréo.

À SAVOIR

・Les paires de pistes 3/4, 5/6 et 7/8 peuvent également être couplées en stéréo de la même manière.

・Lorsqu'est connectée une capsule de micro qui permet la sélection indépendante des entrées gauche (L) et droite (R), le couplage stéréo peut également être activé et désactivé pour ces pistes.

Réglage des niveaux d'entrée

1．Avec , sélectionnez une commande « Trim » et pressez .

2．Avec , réglez le niveau d’entrée, et pressez .

NOTE

Lorsqu'une capsule de micro est connectée, les niveaux de l'entrée 1/2 ne peuvent pas être réglés avec le F8n. Utilisez la commande de niveau de la capsule de micro pour régler le volume d'entrée.

À SAVOIR

・Ce réglage peut aller de +10 à +75 dB lorsque la source d'entrée est réglée sur « Mic », de -10 à +55 dB lorsqu'elle est réglée sur « Line », et de -35 à +30 dB lorsqu'elle est réglée sur USB.

・En cas de distorsion du son alors que vous avez baissé le niveau d'entrée, essayez de changer la position des micros et de régler le niveau de sortie des appareils connectés.

・Emploi du limiteur

・Emploi du filtre passe-haut

Enregistrement

1．Pressez .

Cela lance l'enregistrement.

À SAVOIR

Si la fonction timecode est activée, l'enregistrement part de l'image 00 (00 ou 02 en mode drop frame) et les fichiers se terminent toujours sur une seconde exacte. Cela facilite la synchronisation en cas de montage ultérieur.

2． Pressez pour démarrer une nouvelle prise en cours d'enregistrement.

Cela mettra fin à la prise actuelle et lancera une nouvelle prise tout en continuant à enregistrer sans interruption.

NOTE

Il n'est possible de presser lors de l'enregistrement qu'après au moins une seconde d'enregistrement.

3．Pressez pour mettre en pause.

NOTE

・La mise en pause se fait sur une seconde exacte.

・Quand l'enregistrement est mis en pause, un marqueur est ajouté à cet endroit. Pressez pour reprendre l'enregistrement.

・Une prise peut contenir un maximum de 99 marqueurs.

À SAVOIR

・Durant la lecture, vous pouvez presser et pour sauter aux endroits où des marqueurs ont été ajoutés.

・Vous pouvez également ajouter des marqueurs sans mettre en pause.

4．Pressez pour arrêter.

NOTE

・Si la taille de fichier maximale est atteinte pendant l'enregistrement, l'enregistrement se poursuit dans une nouvelle prise ayant un numéro supérieur d'une unité. Quand cela arrive, aucun blanc ne se produit dans le son entre les deux prises.

・Lors de l'enregistrement simultané sur 2 cartes SD, si l'enregistrement doit s'arrêter sur l'une d'elles par manque d'espace, il se poursuit sur l'autre carte SD sans interruption.

À SAVOIR

・Les fichiers sont automatiquement sauvegardés à intervalles réguliers pendant l'enregistrement. Même si l'alimentation est interrompue ou si un autre problème inattendu survient pendant l'enregistrement, un fichier touché peut être récupéré en le lisant avec le F8n.

・Maintenez enfoncée la touche quand l'écran d'accueil est affiché pour vérifier le nom qui sera donné à la prochaine prise enregistrée.

Réglage de la fréquence d'échantillonnage (Sample Rate)

Vous pouvez choisir la fréquence d'échantillonnage utilisée pour enregistrer les fichiers.

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Sample Rate (fréquence d'échantillonnage), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la fréquence d'échantillonnage, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 192kHz
Ce sont les fréquences d'échantillonnage standard.

47,952kHz
Sélectionnez cette option pour enregistrer de la vidéo à 23,976 images par seconde si vous souhaitez la monter ensuite en 24 images par seconde.

48,048kHz
Sélectionnez cette option pour enregistrer de la vidéo à 24 images par seconde si vous souhaitez la monter ensuite en NTSC 29,97 ou 23,98 HD.

47,952 kHz (F), 48,048 kHz (F)

Ces valeurs fonctionnent de la même manière que les deux précédentes, mais les métadonnées de fréquence d'échantillonnage <FILE_SAMPLE_RATE> seront enregistrées avec la valeur 48 kHz.

Cela permet la lecture et le montage avec des appareils et logiciels qui ne prennent pas en charge les fichiers WAV à 47,952 kHz et 48,048 kHz. Toutefois, la lecture se fera à ±0,1 % de la vitesse à laquelle le fichier a été enregistré.

NOTE

・Lorsque le format de fichier d'enregistrement est le MP3, on ne peut sélectionner que 44,1 kHz et 48 kHz.

・À 192 kHz, les pistes L/R ne seront pas enregistrées. Le retard d'entrée et le retard de sortie sont également désactivés. De plus, les paramètres Auto Mix, Ambisonic Mode et Input Limiter > On/Off > On (Avancé) ne peuvent pas être réglés.

・Audio Interface with Rec ne peut pas être utilisé avec d'autres valeurs que 44,1 kHz ou 48 kHz.

Réglage de la résolution en bits des fichiers WAV (WAV Bit Depth)

Vous pouvez choisir la résolution en bits des fichiers WAV.

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez WAV Bit Depth (résolution en bits des fichiers WAV), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la résolution, et pressez .

À SAVOIR

La résolution peut être réglée sur 16 bits ou 24 bits.

Réglage du débit binaire des fichiers MP3 (MP3 Bit Rate)

Vous pouvez choisir le débit binaire des fichiers MP3 enregistrés.

1．Pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez MP3 Bit Rate (débit binaire des fichiers MP3), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le débit binaire, et pressez .

À SAVOIR

Le débit binaire peut être réglé sur 128 kbit/s, 192 kbit/s ou 320 kbit/s.

Enregistrement parallèle de pistes à des niveaux différents (Dual Channel Rec)

Parallèlement à l'enregistrement normal, le F8n peut capturer un second enregistrement réglé sur un autre niveau d'entrée (enregistrement en double canal).

Par exemple, en utilisant ce double enregistrement pour vous créer une copie de secours à un niveau d'entrée réglé 12 dB au-dessous de l'enregistrement normal, vous disposez d'un remplacement immédiat si jamais le niveau de piste trop élevé entraîne de la distorsion dans l'enregistrement normal.

L'enregistrement parallèle en double canal peut être utilisé avec les pistes 1-4.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Dual Channel Rec (enregistrement parallèle en double canal), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la piste, et pressez .

5．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Lorsque l'enregistrement parallèle en double canal est activé, le nom de la seconde piste correspondante (5-8) change.

6．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil

7．Ajustez le niveau d'entrée de la piste sélectionnée comme second canal.

Par exemple, quand la piste 1 est sélectionnée, réglez le niveau d’entrée de la piste 5.

À SAVOIR

L'enregistrement parallèle en double canal occupe plus d'espace sur les cartes SD.

NOTE

・Lors de l'enregistrement parallèle en double canal, c'est la piste dont le numéro est supérieur de 4 unités à la piste d'origine qui est utilisée pour le deuxième enregistrement. Par exemple, la piste 5 est utilisée pour l'enregistrement parallèle à la piste 1 et la piste 6 pour celui parallèle à la piste 2. Les pistes d'enregistrement parallèle en double canal ne peuvent pas être utilisées indépendamment.

・Lorsque l'enregistrement parallèle en double canal est activé, si le couplage stéréo est activé ou désactivé pour les pistes 1/2 ou 3/4, le même réglage est appliqué aux pistes 5/6 ou 7/8.

・Le limiteur, le filtre passe-haut et d'autres fonctions peuvent être réglés indépendamment pour la piste normale et la piste enregistrée en parallèle.

・Lorsqu'une capsule de micro est connectée, le niveau d'entrée de sa piste enregistrée en parallèle est toujours à -12 dB par rapport à la piste normale.

Capture du son avant le lancement de l'enregistrement (Pre Rec)

Le signal d'entrée peut être capturé sur une période maximale de 6 secondes précédant la pression de (pré-enregistrement).

C'est utile si, par exemple, vous pressez trop tard.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Pre Rec (pré-enregistrement), et pressez .

4．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Format du fichier

　　WAV

Fréquence d'échantillonnage

　　44,1 kHz

　　47,952 kHz

　　47 952 kHz (F)

　　48 kHz

　　48,048 kHz

　　48,048 kHz (F)

　　88,2 kHz

　　96 kHz

　　192 kHz

Durée maximale de pré-enregistrement

　　6 secondes

　　6 secondes

　　6 secondes

　　6 secondes

　　6 secondes

　　6 secondes

　　3 secondes

　　3 secondes

　　1 seconde

Format du fichier

　　MP3

Fréquence d'échantillonnage

　　44,1 kHz

　　48 kHz

Durée maximale de pré-enregistrement

　　6 secondes

　　6 secondesMétadonnées contenues dans les blocs BEXT de fichiers WAV

NOTE

Le pré-enregistrement est désactivé si MENU > TIMECODE > Timecode > Mode est réglé sur Int Record Run, Ext ou Ext Auto Rec.

Taille maximale de fichier (File Max Size)

La taille maximale des fichiers d'enregistrement peut être fixée. Si un fichier d'enregistrement dépasse la taille maximale de fichier, l'enregistrement se poursuit dans une nouvelle prise ayant un numéro supérieur d'une unité. Quand cela arrive, aucun blanc ne se produit dans le son entre les deux prises.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez File Max Size (taille maximale de fichier), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Size (taille), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la taille maximale des fichiers d'enregistrement, et pressez .

À SAVOIR

Régler la taille maximale sur 640 Mo ou 512 Mo (en anglais MB) est pratique pour la sauvegarde sur CD.

Affichage de durée totale des longs enregistrements (Time Counter)

Lors d'un enregistrement de longue durée, si le fichier atteint la taille limite fixée avec « File Max Size », l'enregistrement se poursuit dans une nouvelle prise et le temps d'enregistrement repart à zéro. Vous pouvez cependant éviter la remise à zéro et obtenir l'affichage de la durée totale d'enregistrement.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez REC (enregistrement), et pressez .

3．Avec , sélectionnez File Max Size (taille maximale de fichier), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Time Counter (compteur temporel), et pressez .

5．Avec , sélectionnez Continuous (continu), et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Continuous | Lors de l'enregistrement, même si le fichier atteint la taille limite fixée avec « Size », le compteur affiché en écran d'accueil n'est pas remis à zéro.
Reset | Lors de l'enregistrement, si le fichier atteint la taille limite fixée avec « Size », le compteur affiché en écran d'accueil revient à 000:00:00.

Structure des dossiers et fichiers

Quand vous enregistrez avec le F8n, des dossiers et des fichiers sont créés sur les cartes SD comme représenté ci-dessous. Dossiers et fichiers servent à gérer les scènes et les prises.

Structure des dossiers et fichiers

La structure des dossiers et fichiers diffère selon le format du fichier d'enregistrement. De plus, les noms de dossiers et des fichiers dépendent de la manière dont les scènes sont nommées.

À SAVOIR

・Une « prise » est l'unité de données créée pour un simple enregistrement.

・Une « scène » est l'unité contenant plusieurs fichiers et prises qui composent une même scène.

NOTE

・Activation de l'enregistrement sur cartes SD et réglage des formats de fichier

・Réglage du mode d'appellation des scènes

Noms de prise

Structure
Explication

Nom de scène : au choix aucun, le nom du dossier, la date ou un nom saisi par l'utilisateur.

Numéro de scène : pressez + pour faire avancer le numéro d'une unité.

Numéro de prise : ce numéro augmente de 1 à chaque enregistrement réalisé avec le même nom et le même numéro de scène.

Noms des fichiers audio

Les noms de fichier sont donnés par le F8n en fonction du format de fichier : poly (multipiste), mono ou stéréo. Les numéros de piste et autres données sont ajoutés aux noms de fichier.

Noms de fichier

Les noms donnés aux fichiers ont les formats suivants.

Type
Structure
Explication

Fichier poly (multipiste)

C'est un fichier créé par enregistrement multipiste.

Le son de plusieurs pistes est enregistré dans un fichier unique.

Fichier mono

C'est un fichier créé par enregistrement mono.

Fichier stéréo

C'est un fichier créé par enregistrement stéréo.

Fichier d'enregistrement en double canal

C'est un fichier créé par enregistrement parallèle en double canal.

À SAVOIR

Lors de l'enregistrement avec un réglage Mono/Stereo, un dossier de prises est créé, où sont enregistrés les fichiers audio.

Déplacement de la dernière prise enregistrée dans le dossier FALSE TAKE

Si la prise que vous venez de faire n'est pas bonne, vous pouvez utiliser un raccourci pour faire glisser l'enregistrement dans le dossier FALSE TAKE (mauvaises prises).

1．Ouvrez l'écran d'accueil.

2．Pressez et maintenez .

À SAVOIR

・Déplacer la dernière prise enregistrée dans le dossier FALSE TAKE abaissera d'une unité le numéro de la prise enregistrée ensuite.

・Même en cours d'enregistrement, vous pouvez déplacer dans le dossier FALSE TAKE la prise enregistrée précédemment.

3．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

Changement de la note associée à la prochaine prise enregistrée (Note)

Vous pouvez saisir des caractères pour enregistrer dans le fichier une note servant de métadonnées (Metadata).

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez META DATA (for Next Take) (métadonnées pour la prochaine prise), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Note, et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Édition de notes

Sélection des notes dans l'historique

Édition de notes

4．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

5．Modifiez la note.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

Cette note est écrite dans les métadonnées <NOTE>.

Sélection des notes dans l'historique

4．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

5．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

NOTE

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Réglage du mode d'appellation et de numérotation des scènes enregistrées

Vous pouvez définir le mode d'appellation des scènes (Scene Name Mode), le nom de base de la scène (User Scene Name) et la façon dont les numéros de scène augmentent (Scene Increment Mode).

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez META DATA (for Next Take) (métadonnées pour la prochaine prise), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du mode d'appellation des scènes

Changement des noms de scène

Sélection d'un nom de scène dans l'historique

Réglage de la progression des numéros de scène

Réglage du mode d'appellation des scènes

3．Avec , sélectionnez Scene Name Mode (mode d'appellation des scènes), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le mode, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

None

Le nom et le numéro de la scène ne sont pas utilisés.

Lorsque des fichiers d'enregistrement sont créés, ils sont nommés uniquement par le numéro de prise : « T001 », « T002 », « T003 » etc.

+ ne peut pas servir à faire avancer le numéro de scène de 1 en 1.

Exemple : T001.wav

Current Folder

Le nom du dossier actuellement sélectionné est utilisé comme nom de scène.

+ peut servir à faire avancer le numéro de scène de 1 en 1. Après avoir fait avancer le numéro de scène de 1, le dossier correspondant sert de destination d'enregistrement. Si ce dossier n'existe pas encore, il sera créé.

Exemple : DOSSIER001-T001.wav

Date

La date est utilisée comme nom de scène.

+ ne peut pas servir à faire avancer le numéro de scène de 1 en 1.

Si un enregistrement est effectué après que la date ait changé, un dossier de scène avec la date est créé.

Exemple : 20150101-T001.wav

User Name

Un nom de scène saisi par l'utilisateur est utilisé.

+ peut servir à faire avancer le numéro de scène de 1 en 1.

Aucun dossier n'est créé dans ce cas.

Exemple : MASCENE001-T001.wav

Changement des noms de scène

Si le mode d'appellation des scènes est réglé sur User Scene Name (nom fixé par l'utilisateur), choisissez comme ceci le nom utilisé pour la scène.

3．Avec , sélectionnez User Scene Name (nom de scène personnel), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

5．Modifiez le nom de scène.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

Le nom de scène est écrit dans les métadonnées <SCENE>. Vous ne pouvez pas mettre un espace ou un caractère @ au début du nom.

Sélection d'un nom de scène dans l'historique

3．Avec , sélectionnez User Scene Name (nom de scène personnel), et pressez .

4．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

5．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

NOTE

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Réglage de la progression des numéros de scène

3．Avec , sélectionnez Scene Increment Mode (mode d'incrémentation des scènes), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la façon dont les numéros de scène progressent, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Numeric

Pressez + en écran d'accueil pour que le numéro de scène augmente d'une unité à chaque fois.

Exemple : Scene → Scene1 → Scene2 → … → Scene9999

Character

Pressez + en écran d'accueil pour passer à la lettre majuscule suivante à la fin du nom de la scène.

Si le nom de scène n'a pas de lettre majuscule à la fin, il s’en voit ajouter une.

Exemple : Scene1 → Scene1A → Scene1B → … → Scene1Z → Scene1AA → Scene1AB → …

Réglage des conditions de réinitialisation et format des noms de prise

Vous pouvez définir les conditions entraînant la réinitialisation de la numérotation et le format de numérotation de prise employé durant l'enregistrement.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez META DATA (for Next Take) (métadonnées pour la prochaine prise), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage des conditions de réinitialisation des noms de prise

Réglage du format de nom de prise

Réglage des conditions de réinitialisation des noms de prise

3．Avec , sélectionnez Take Reset Mode (mode de réinitialisation des prises), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le mode de réinitialisation, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Off

La numérotation des prises ne sera pas réinitialisée.

Toutefois, si le dossier est modifié et si ce dossier contient un numéro plus élevé que celui de la prise actuelle, le numéro de prise sera fixé sur la valeur immédiatement supérieure au plus grand numéro de prise existant.

Folder Change
Si le dossier de destination est modifié, le numéro de prise sera fixé sur la valeur immédiatement supérieure au plus grand numéro de prise de ce dossier.

Réglage du format de nom de prise

3．Avec , sélectionnez Take Name Format (format de nom de prise), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le format, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

"Scene"-T***

Exemple : Scene001-T001

"Scene"_***

Exemple : Scene001_001

Changement de nom pour la prochaine piste enregistrée (Track Name)

Le nom de piste choisi avec la procédure suivante sera donné à la prochaine piste enregistrée.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez META DATA (for Next Take) (métadonnées pour la prochaine prise), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Track Name (nom de piste) et pressez .

À SAVOIR

En écran d'accueil, + peut servir à ouvrir l'écran Track Name.

4．Avec , sélectionnez la piste, et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Changement du nom de la piste

Sélection d'un nom de piste dans l'historique

Changement du nom de la piste

5．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

6．Modifiez le nom de la piste.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

Le nom de la piste est écrit dans les métadonnées <TRACK> <NAME>.

Sélection d'un nom de piste dans l'historique

5．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

6．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

NOTE

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Changement de numéro de la prochaine prise enregistrée

Il est possible de changer le numéro donné à la prochaine prise enregistrée quand l'écran d'accueil est ouvert.

1．Pressez et maintenez .

2．Avec , augmentez ou diminuez le numéro de prise d’une unité, et pressez .

NOTE

Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant l'enregistrement et la lecture ni lorsque le mode d'appellation de scène (Scene Name Mode) est réglé sur Date.

Vous pouvez modifier la façon de nommer les scènes à l'aide de l'option de menu suivante.

MENU > META DATA (for Next Take) > Scene Name Mode

Lecture des enregistrements

1．pressez .

■Opérations de lecture

　Sélectionner une prise ou sauter à un marqueur : pressez ou

　Rechercher en arrière/avant : pressez et maintenez /

　Pause/reprise de lecture : pressez

NOTE

Les pistes qui n'ont pas de fichiers de lecture apparaissent grisées.

À SAVOIR

・Plus longtemps vous maintenez pressée /, plus rapide devient la recherche arrière/avant.

・Pendant la lecture, pressez les touches de piste pour les faire alterner entre lecture (allumées en vert) et coupure du son (éteintes).

・Un message « Invalid Take! » apparaît si la prise sélectionnée n'est pas valide.

・Un message « No Take! » apparaît si aucune prise n'existe.

・Pendant la lecture, vous pouvez presser pour ajouter un marqueur auquel il sera ensuite possible de sauter.

2．Pressez pour revenir à l'écran d'accueil.

Mixage des prises

Vous pouvez changer le volume et le panoramique de chaque piste durant la lecture.

1．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil.

2．Pressez pour lancer la lecture.

3．Réglez les valeurs de paramètre.

■Opérations d'édition

　Déplacer le curseur ou changer la valeur : tournez

　Sélectionner le paramètre à changer : pressez

Paramètre | Plage de réglage | Explication
Fader | Mute, -48,0 - +24,0 dB | Règle le niveau du signal entrant.
Panoramique | L100 (extrême gauche) - Center (centre) - R100 (extrême droite) | Règle la position stéréo gauche-droite du son.

À SAVOIR

・Le panoramique ne peut pas être réglé si Track Knob Option est réglé sur Fader.

・Vous pouvez tourner pour déplacer le curseur, et également changer les réglages des signaux de sortie MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2.

・Lorsqu'un fader ou bouton de panoramique est sélectionné, maintenez pressé pour le ramener à sa valeur par défaut. S'il est déjà réglé sur sa valeur par défaut, sélectionner un fader coupe le son de la piste.

NOTE

・Les réglages sont sauvegardés séparément pour chaque prise et sont utilisés pendant la lecture.

・Les réglages de mixage ne sont pas sauvegardés avec la prise lorsque le fichier est au format MP3.

Écoute de contrôle des signaux de certaines pistes durant la lecture

Vous pouvez contrôler les signaux lus sur certaines pistes à l'aide du mode SOLO.

1．Ouvrez l'écran d'accueil.

2．Pressez pour lancer la lecture.

3．Pressez sur les pistes que vous souhaitez contrôler.

Les pistes sélectionnées prennent un fond vert et leurs voyants s'allument en orange.

NOTE

Le mode SOLO ne peut être employé qu'avec des pistes pouvant être lues (voyants allumés en vert).

4．Pour cesser d'écouter une piste, pressez son bouton .

Changement du mode de lecture (Play Mode)

Vous pouvez changer le mode de lecture.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez PLAY (lecture), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Play Mode (mode de lecture), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le mode de lecture, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Play One (lecture unique) | Seule la prise sélectionnée sera lue.
Play All (lecture totale) | Les prises seront lues en continu, de celle sélectionnée à la dernière.
Repeat One (lecture unique en boucle) | La prise sélectionnée sera répétée (lue en boucle).
Repeat All (lecture totale en boucle) | Toutes les prises du dossier sélectionné seront répétées (lues en boucle).

Opérations sur les prises et dossiers (FINDER)

Le FINDER vous permet de sélectionner et de visualiser le contenu des cartes SD, prises et dossiers, et de créer des dossiers de projets/scènes. Il vous permet également, par exemple, de configurer et de supprimer des dossiers d'enregistrement/lecture et d'afficher leurs informations.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez FINDER, et pressez .

3．Tournez pour sélectionner la carte SD, le dossier ou la prise que vous souhaitez utiliser.

■Opérations d'édition

　Déplacer le curseur : tournez

　Descendre d'un niveau : pressez

　Remonter d'un niveau : pressez

NOTE

・Lorsque le curseur est sur une prise, vous pouvez presser pour lire la prise sélectionnée. Vous pouvez aussi utiliser , et .

・La prise lue et le dossier d'enregistrement/lecture apparaissent cochés.

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Création de dossiers

Sélection du dossier d'enregistrement/lecture de prise

Contrôle des marqueurs de prise et utilisation en lecture

Changement des noms de dossier et de prise

Copie de prises dans d'autres cartes et dossiers

Suppression de dossiers et de prises

Vidage du dossier TRASH/FALSE TAKE

Création de dossiers

Des dossiers peuvent être créés à l'intérieur de la carte SD/du dossier actuellement sélectionné.

4．Avec , sélectionnez New Folder (nouveau dossier), et pressez .

5．Modifiez le nom du dossier.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

・Le dossier créé sera choisi comme dossier d'enregistrement.

・Le nom du dossier créé est écrit dans les métadonnées <PROJECT> ou <SCENE>.

・Vous ne pouvez pas mettre un espace ou un caractère @ au début du nom.

Sélection du dossier d'enregistrement/lecture de prise

Utilisez cette procédure pour sélectionner le dossier qui contient la prise à lire ou le dossier devant servir à stocker les prises d'enregistrement.

4．Pressez et maintenez , avec sélectionnez Select (sélectionner), et pressez .

NOTE

・La première prise à l'intérieur de la carte SD ou du dossier sélectionné sera choisie comme prise à lire.

・Après avoir sélectionné le dossier d'enregistrement/lecture de prise, l'écran d'accueil revient.

Contrôle des marqueurs de prise et utilisation en lecture

Vous pouvez voir la liste des marqueurs d'une prise enregistrée.

4．Pressez et maintenez , avec sélectionnez Mark List (liste des marqueurs), et pressez .

5．Avec , sélectionnez un marqueur, et pressez .

L'écran d'accueil reviendra, et la lecture démarrera à partir de ce marqueur.

Changement des noms de dossier et de prise

4．Pressez et maintenez , avec sélectionnez Rename (renommer), et pressez .

5．Modifiez le nom de dossier/prise.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

・Le nom de dossier/prise modifié est écrit dans les métadonnées <PROJECT> ou <SCENE>.

・Vous ne pouvez pas mettre un espace ou un caractère @ au début du nom.

Copie de prises dans d'autres cartes et dossiers

4．Pressez et maintenez , avec sélectionnez Copy (copier), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la prise à copier, et pressez .

6．Pressez et maintenez .

7．Avec , sélectionnez la destination de la copie, et pressez et maintenez .

NOTE

Voir « Opérations sur les prises et dossiers » pour savoir comment sélectionner un dossier.

8．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

Suppression de dossiers et de prises

4．Pressez et maintenez , avec sélectionnez Delete (supprimer), et pressez .

5．Avec , sélectionnez le dossier/la prise à supprimer, et pressez .

Pressez sinon pour mettre fin à la suppression.

NOTE

Vous pouvez presser pour sélectionner/désélectionner tous les dossiers et prises actuellement affichés.

6． Pressez et maintenez .

7．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

NOTE

・Les dossiers et prises supprimés ne sont pas immédiatement effacés de la carte SD. Ils sont déplacés dans le dossier TRASH (corbeille).

・Il faut supprimer les dossiers et prises dans le dossier TRASH pour effacer totalement leurs données.

Vidage du dossier TRASH/FALSE TAKE

4．Avec , sélectionnez TRASH ou FALSE TAKE.

5．Pressez et maintenez .

6．Avec , sélectionnez Empty (vider) et pressez .

7．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

NOTE

・Vider le dossier TRASH efface totalement les données qu'il contient.

・Vider le dossier FALSE TAKE n'efface pas immédiatement ses données de la carte SD. À la place, ces données sont transférées dans le dossier TRASH.

Présentation des informations (métadonnées) de prise conservées dans les fichiers

Le F8n écrit diverses informations (métadonnées) dans les fichiers au cours de l'enregistrement.

En lisant ces fichiers avec une application qui prend en charge les métadonnées, vous pourrez contrôler et utiliser les informations sauvegardées.

À SAVOIR

・Les métadonnées sont des données contenant des informations concernant d'autres données. Le F8n enregistre par exemple dans les fichiers audio les noms de scène et les numéros de prise sous forme de métadonnées.

・Un bloc (« chunk ») est une unité qui contient plusieurs données.

・Pour utiliser les métadonnées des blocs BEXT et iXML, il faut une application qui prend en charge les deux formats de données.

Métadonnées de fichiers WAV

Les métadonnées contenues dans des fichiers enregistrés par le F8n au format WAV sont rassemblées dans des blocs BEXT (Broadcast Audio Extension) et iXML.

Pour plus d'informations sur les métadonnées stockées dans ces blocs, voir « Métadonnées contenues dans les blocs BEXT de fichiers WAV », « Métadonnées contenues dans les blocs iXML de fichiers WAV ».

Métadonnées de fichiers MP3

Les métadonnées contenues dans des fichiers enregistrés par le F8n au format MP3 sont sous la forme de balises ID3v1.

Pour plus d'informations sur les champs ID3 et les formats de sauvegarde des métadonnées, voir « Métadonnées et champs ID3 contenus dans les fichiers MP3 ».

À SAVOIR

・Les fichiers MP3 du F8n se conforment à la norme MPEG-1 Layer III.

・Les métadonnées de MP3 ne peuvent pas être modifiées.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez FINDER, et pressez .

3．Avec , sélectionnez la prise, et pressez .

Cela ouvre l'écran Option.

Voir « Opérations sur les prises et dossiers » pour savoir comment utiliser le Finder.

4．Avec , sélectionnez Meta Data Edit (modifier les métadonnées), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Contrôle et modification des notes

Sélection des notes dans l'historique

Vérification et modification des noms de scène

Sélection d'un nom de scène dans l'historique

Vérification et modification des noms de prise

Marquage de prises

Modification des noms de dossier (bande)

Modification des noms de projet

Vérification et modification des noms de pistes

Sélection d'un nom de piste dans l'historique

Contrôle et modification des métadonnées de prise

Contrôle et modification des notes

5．Avec , sélectionnez Note, et pressez .

6．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

7．Modifiez la note.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

Le contenu de cette note est écrit dans les métadonnées <NOTE>.

Sélection des notes dans l'historique

5．Avec , sélectionnez Note, et pressez .

6．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

7．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

NOTE

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Vérification et modification des noms de scène

5．Avec , sélectionnez Scene (scène), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

7．Modifiez le nom de scène.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

Le nom de scène est écrit dans les métadonnées <SCENE>.

Sélection d'un nom de scène dans l'historique

5．Avec , sélectionnez Scene (scène), et pressez .

6．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

7．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

NOTE

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Vérification et modification des noms de prise

5．Avec , sélectionnez Take (prise), et pressez .

6．Changez le numéro de prise.

■Opérations d'édition

　Déplacer le curseur ou changer la valeur : tournez

　Sélectionner le paramètre à changer : pressez

À SAVOIR

Ce numéro peut aller de 1 à 999.

NOTE

Le nom de la prise est écrit dans les métadonnées <TAKE>.

7．Lorsque vous avez terminé, utilisez pour sélectionner Enter, et pressez .

Marquage de prises

Utilisez cette fonction pour ajouter un caractère @ au début du nom de la meilleure prise afin de la distinguer. Cela devient une prise marquée ou « circled ».

5．Avec , sélectionnez Circle (marquer), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Circled (marquée), et pressez .

NOTE

・Pour effacer un tel marquage, sélectionnez Not Circled (non marquée), et pressez .

・Ce statut de marquage est écrit dans les métadonnées <CIRCLE>.

Modification des noms de dossier (bande)

5．Avec , sélectionnez Folder (Tape) Name (nom de dossier (bande)), et pressez .

6．Modifiez le nom de dossier (bande).

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

・Le nom de dossier (bande) est écrit dans les métadonnées <TAPE>

・Le nom de dossier (bande) utilisé immédiatement après l'enregistrement est le nom du dossier dans lequel la prise a été enregistrée.

Modification des noms de projet

5．Avec , sélectionnez Project Name (nom de projet) et pressez .

6．Modifiez le nom du projet.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

・Le nom du projet est écrit dans les métadonnées <PROJECT>.

・Le nom de projet utilisé immédiatement après l'enregistrement inclut le nom du dossier de plus haut niveau (dans le répertoire racine de la carte SD) qui contient le dossier dans lequel la prise a été enregistrée.

Vérification et modification des noms de pistes

5．Avec , sélectionnez Track Name (nom de piste) et pressez .

6．Avec , sélectionnez la piste, et pressez .

7．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

8．Modifiez le nom de la piste.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

NOTE

Le nom de la piste est écrit dans les métadonnées <TRACK> <NAME>.

Sélection d'un nom de piste dans l'historique

5．Avec , sélectionnez Track Name (nom de piste), et pressez .

6．Avec , sélectionnez la piste, et pressez .

7．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

8．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

NOTE

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Écriture de rapports audio (Create Sound Report)

Un rapport audio comprend des informations sur les durées d'enregistrement et les prises.

Les rapports peuvent être enregistrés comme fichiers au format CSV (F8n_[nom de dossier].CSV). Vous pouvez modifier les commentaires inscrits dans les rapports audio.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez FINDER, et pressez .

3．Avec , sélectionnez le dossier ou la carte SD pour lequel vous souhaitez créer un rapport audio, et pressez et maintenez .

4．Avec , sélectionnez Create Sound Report (créer un rapport audio), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Écriture d'un rapport audio

Modification des commentaires

Sélection de commentaires dans l'historique

Écriture d'un rapport audio

5．Avec , sélectionnez Create (créer), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

Cela enregistre le rapport audio dans la carte SD ou le dossier sélectionné.

NOTE

・Les informations du rapport audio ne concernent que les prises du dossier ou de la carte SD.

・Si un fichier de rapport audio portant le même nom existe déjà, il est remplacé (écrasé). Faites donc attention.

Modification des commentaires

5．Avec , sélectionnez Info Edit (modifier les infos), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Comments (commentaires), et pressez .

7．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

8．Modifiez le commentaire.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

Sélection de commentaires dans l'historique

5．Avec , sélectionnez Info Edit (modifier les infos), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Comments (commentaires), et pressez .

7．Avec , sélectionnez History (historique), et pressez .

8．Avec , sélectionnez l'élément à utiliser, et pressez .

À SAVOIR

L'historique est effacé si la fonction Factory Reset (réinitialisation d'usine) est utilisée.

Parcours du signal de l'entrée à la sortie

Réglage de la balance d'écoute des signaux entrants

Vous pouvez régler le volume de chaque signal entrant pendant l'écoute de contrôle.

1．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil.

2．Avec , réglez les faders.

À SAVOIR

・Le fader peut être coupé (Mute) ou réglé dans la plage de -48,0 à +24,0 dB.

・Vous pouvez tourner pour déplacer le curseur, et également changer les réglages des signaux de sortie MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2.

NOTE

・Les faders MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2 n'affectent pas les niveaux du micro slate et de la tonalité slate.

・Ces réglages de volume n'affectent que les signaux d'écoute. Ils n'ont aucun effet sur les données enregistrées.

・Les réglages sont sauvegardés séparément pour chaque prise déjà enregistrée et peuvent être changés en cours de lecture.

・Les réglages de mixage ne sont pas sauvegardés avec la prise lorsque le fichier enregistré est au format MP3.

Réglage de la fonction des boutons de piste (Track Knob Option)

L'agencement de l'écran d'accueil et les fonctions des boutons de piste peuvent être modifiées.

Réglage de la fonction des boutons de piste

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Track Knob Option (fonction des boutons de piste), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglages des gains d'entrée avec les boutons de piste

Réglage des gains d'entrée, faders et panoramiques avec les boutons de piste

Réglages des gains d'entrée avec les boutons de piste

Cette fonction des boutons de piste est limitée à la modification des niveaux d'entrée.

4．Avec , sélectionnez Trim et pressez .

5．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil

6．Utilisez le d'une piste pour régler son gain d'entrée.

À SAVOIR

Le niveau de panoramique et de fader peut être modifié comme suit.

Déplacer le curseur, changer le réglage : tournez

Sélectionner le paramètre à changer : pressez

Réglage des gains d'entrée, faders et panoramiques avec les boutons de piste

Les boutons de piste peuvent servir à rapidement régler le fader et le panoramique de chaque piste.

4．Avec , sélectionnez Mixer (mélangeur) et pressez .

5．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil

6．Avec , sélectionnez le paramètre que vous souhaitez régler et pressez .

7．Utilisez le de la piste que vous souhaitez régler pour changer sa valeur.

À SAVOIR

La position du bouton à l'écran correspond toujours au réglage actuel.

NOTE

Après avoir par exemple choisi un autre paramètre à régler, si les positions de et du bouton d'écran diffèrent, le bouton d'écran apparaît grisé et manipuler ne changera pas ce réglage. Dans ce cas, si vous ramenez sur la position correspondant au bouton affiché, le bouton affiché et seront réassociés et vous pourrez de nouveau utiliser pour régler la valeur.

Réglage de volume de la piste L/R

1．Ouvrez l'écran d'accueil.

2．Pressez + .

NOTE

Les raccourcis sont désactivés pendant la lecture.

3．Avec , réglez le volume.

NOTE

・Les réglages de volume agissent sur l'enregistrement obtenu.

・Si seule la piste L/R est enregistrée, le réglage de fader de piste L/R pour la prise sera mémorisé comme 0 dB.

4．Une fois le réglage fini, pressez ou + .

NOTE

Cela n'est possible que si Track Knob Option n'est pas réglé sur Fader. S'il est réglé sur Fader, vous pouvez faire le réglage en utilisant pour la sélection.

Contrôle des signaux d'entrée de pistes spécifiques (PFL/SOLO)

Vous pouvez contrôler les signaux d'entrée des pistes spécifiées. Même les pistes qui n'ont pas été réglées pour être enregistrées peuvent être ajoutées à l'écran d'écoute pré-fader (PFL) et les sons qu'elles reçoivent peuvent être contrôlés. C'est pratique lors de l'utilisation de pistes comme entrées de retour. Vous pouvez aussi effectuer divers réglages pour ces pistes.

1．Pressez sur les pistes que vous souhaitez contrôler.

Les touches des pistes sélectionnées s'allument en orange, et l'écran PFL s'ouvre.

« PFL » ou « SOLO » apparaît en haut de l'écran, et vous pouvez alors contrôler au casque le signal entrant.

Paramètre | Explication
Input Source | Règle la source d'entrée.
Trim | Règle le niveau d'entrée.
Phantom | Règle l'alimentation fantôme.
HPF | Règle le filtre passe-haut.
Input Limiter | Règle le limiteur.
Fader | Règle le niveau du fader.
Pan | Règle le panoramique.
Phase Invert | Règle la phase.
Side Mic Level | Règle le niveau du micro latéral d'une capsule de micro MS (Mid-Side).
Input Delay | Règle le retard d'entrée.
Plugin Power | Règle l'alimentation par la prise (plugin).
Stereo Link | Règle le couplage stéréo.
Stereo Link Mode | Règle le mode de couplage stéréo.
PFL Mode | Règle le mode d'écoute de contrôle en écran PFL.

NOTE

Cela ne change pas les signaux produits par les sorties MAIN OUT et SUB OUT.

À SAVOIR

Avec , sélectionnez les paramètres, et changez les valeurs de réglage.

2．Pressez ou pour les pistes écoutées.

Ouvrez l'écran d'accueil.

Réglage de la source d'entrée (Input Source)

Suivez cette procédure pour choisir la source d'entrée de chaque piste.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Input Source (source d'entrée), et pressez .

4．Avec , sélectionnez une piste et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les pistes à la fois.

5．Avec , sélectionnez la source d'entrée, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Mic
Sélectionnez cette option si vous branchez un micro ou un autre équipement à bas niveau d'entrée.

Line

Sélectionnez cette option si vous branchez un appareil de niveau ligne.

Le niveau d'entrée sera réduit de 20 dB par rapport à l'option « Mic ».

USB 1, USB 2, USB 3, USB 4
Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, les signaux de sortie de l'ordinateur sont traités comme des signaux d'entrée.

NOTE

・Quand une capsule de micro est connectée, il n'est pas possible de changer la source des entrées 1 et 2.

・Quand l'enregistrement en double canal est activé, il n'est pas possible de changer la source d'entrée des pistes servant à cet enregistrement.

Réglage du mode d'écoute de contrôle en écran PFL (PFL Mode)

En écran PFL, vous pouvez choisir de contrôler le son en écoute préfader (PFL) ou solo postfader (SOLO).

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez PFL Mode (mode d'écoute préfader), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la piste, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les pistes à la fois.

5．Avec , sélectionnez le mode, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
PFL | Le son contrôlé est pris avant le fader.
SOLO | Le son contrôlé est pris après le fader.

NOTE

Lorsque l'écran PFL est ouvert durant la lecture, le son entendu est pris post-fader (SOLO) quel que soit réglage.

Coupure du bruit de basse fréquence (HPF)

Le filtre passe-haut (HPF) peut couper les basses fréquences pour réduire le son du vent, les plosives vocales et autres bruits.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez HPF (filtre passe-haut), et pressez .

4．Avec , sélectionnez l'entrée, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les entrées à la fois.

5．Avec , réglez la fréquence de coupure, et pressez .

NOTE

Le filtre passe-haut affecte également les données d'enregistrement parallèle en double canal.

À SAVOIR

Ce paramètre peut être réglé sur Off (désactivé) ou entre 10 et 240 Hz.

Limiteur d'entrée (Input Limiter)

Le limiteur peut empêcher la distorsion en maîtrisant les signaux d'entrée dont le niveau est excessivement élevé.

Lorsque le limiteur est activé (On), si le niveau du signal d'entrée dépasse la valeur seuil fixée, il est réduit pour empêcher la distorsion du son.

La durée d'attaque est le temps nécessaire à l'entrée en action du limiteur une fois que le signal a dépassé le seuil. La durée de retour est le temps nécessaire au limiteur pour cesser d'agir une fois que le signal est redescendu sous le seuil. Vous pouvez modifier ces deux paramètres pour affiner la qualité sonore.

À SAVOIR

Le F8n a un limiteur de conception nouvelle qui procure 10 dB de marge, ce qui permet de conserver les signaux bien en dessous du seuil fixé et donc de prévenir plus efficacement la distorsion.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Input Limiter (limiteur d'entrée), et pressez .

4．Avec , sélectionnez l'entrée et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les entrées à la fois.

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Emploi du limiteur

Réglage du type

Réglage du seuil

Réglage de la durée d'attaque

Réglage de la durée de retour

Réglage du niveau cible

Emploi du limiteur

5．Avec , sélectionnez On/Off, et pressez .

6．Avec , sélectionnez le réglage, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Off | Désactive le limiteur.
On (Normal) | Applique un limiteur ordinaire. Le rapport est de 20:1.
On (Advanced) | En détectant le niveau maximal à l'avance, ce limiteur optimisé empêche encore mieux la distorsion qu'un limiteur ordinaire. Le rapport est de ∞:1, ce qui permet d'augmenter la marge de manœuvre interne.

NOTE

Avec un réglage sur On (Advanced), la latence d'entrée du F8n augmente de 1 ms. Lors de l'écoute de contrôle en temps réel des sons enregistrés avec un micro, une latence accrue peut causer des interférences entre le son transmis par voie aérienne depuis la source et le son écouté retardé, rendant ainsi difficile l'écoute précise des sons.

NOTE

・Avec un réglage sur On (Advanced), la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être réglée sur 192 kHz. Inversement, lorsque la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 192 kHz, le réglage On (Advanced) ne peut pas être sélectionné.

Réglage du type

5．Avec , sélectionnez Type, et pressez .

6．Avec , sélectionnez le type, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Hard Knee | Seules les crêtes qui dépassent le seuil sont atténuées. Il n'y a pas d'effet en dessous du seuil.
Soft Knee | Le limiteur agit progressivement sur le signal à partir d'environ 6 dB en dessous du seuil pour un effet plus doux.

NOTE

Ce réglage peut être effectué lorsque On/Off est réglé sur On (Normal).

Réglage du seuil

C'est le réglage du niveau seuil à partir duquel intervient le limiteur.

5．Avec , sélectionnez Threshold (seuil), et pressez .

6．Avec , faites le réglage, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de -16 à -2 dB FS.

NOTE

Ce réglage peut être effectué lorsque On/Off est réglé sur On (Normal).

Réglage de la durée d'attaque

C'est le réglage du temps nécessaire au limiteur pour démarrer une fois que le signal d'entrée a dépassé le seuil.

5．Avec , sélectionnez Attack Time (durée d'attaque), et pressez .

6．Avec , réglez la durée, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 1 à 4 ms.

NOTE

Ce réglage peut être effectué lorsque On/Off est réglé sur On (Normal).

Réglage de la durée de retour

C'est le réglage du temps nécessaire au limiteur pour s'arrêter une fois que le signal d'entrée est redescendu sous le seuil.

5．Avec , sélectionnez Release Time (durée de retour), et pressez .

6．Avec , réglez la durée, et pressez .

À SAVOIR

・L'action du limiteur est commune pour les pistes qui sont couplées en stéréo ou dont la liaison stéréo MS est activée. Si le signal de l'un ou l'autre des canaux couplés atteint le seuil, le limiteur entre en action sur les deux pistes.

・Lorsque le limiteur intervient, le segment le plus à droite de l'indicateur de niveau et l'indicateur de limiteur du mélangeur s'allument en jaune dans l'écran.

NOTE

Ce réglage peut être effectué lorsque On/Off est réglé sur On (Normal).

Réglage du niveau cible

Lorsque le paramètre On/Off du limiteur est réglé sur On (Advanced), cette valeur détermine le niveau de sortie visé pour le signal.

5．Avec , sélectionnez Target Level (niveau cible), et pressez .

6．Avec , faites le réglage, et pressez .

À SAVOIR

・Le réglage peut aller de -16 à 0 dB FS.

・Après passage par le limiteur, un signal ne dépassera pas le niveau cible fixé.

NOTE

Ce paramètre est disponible si On/Off est réglé sur On (Advanced).

Inversion de la phase du signal d'entrée (Phase Invert)

La phase du signal entrant peut être inversée.

C'est utile lorsque des sons s'annulent mutuellement en raison du positionnement des micros.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Phase Invert (inversion de phase), et pressez .

4．Avec , sélectionnez l'entrée et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les entrées à la fois.

5．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Changement des réglages d'alimentation fantôme (Phantom)

Le F8n peut fournir une alimentation fantôme. La tension peut être réglée sur +24 V ou +48 V et elle peut être activée/désactivée indépendamment pour chaque entrée.

À SAVOIR

L'alimentation fantôme est une fonction qui fournit un courant électrique aux appareils nécessitant une alimentation externe, comme certains micros électrostatiques (à condensateur).

La tension standard est de +48 V, mais certains appareils peuvent fonctionner avec des tensions inférieures.

NOTE

N'utilisez pas cette fonction sur un appareil non compatible avec l'alimentation fantôme. Cela pourrait l'endommager.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Phantom (alimentation fantôme), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Emploi de l'alimentation fantôme

Réglage de la tension

Désactivation de l'alimentation fantôme pendant la lecture

Emploi de l'alimentation fantôme

4．Avec , sélectionnez On/Off, et pressez .

5．Avec , sélectionnez l'entrée, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les entrées à la fois.

6．Avec , sélectionnez On, et pressez .

NOTE

Lorsqu'une capsule de micro est connectée, l'alimentation fantôme est désactivée pour les entrées 1/2.

Réglage de la tension

4．Avec , sélectionnez Voltage (For All Inputs) (tension pour toutes les entrées), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la tension, et pressez .

À SAVOIR

Lors de l'utilisation de micros et d'autres appareils qui peuvent fonctionner avec des tensions inférieures à +48 V, sélectionner +24 V permet de réduire la consommation électrique du F8n.

Désactivation de l'alimentation fantôme pendant la lecture

4．Avec , sélectionnez Power Saving (For All Inputs) (économie d'énergie pour toutes les entrées), et pressez .

5．Avec , sélectionnez On (Phantom off during play back), et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Off
L'alimentation fantôme est fournie même durant la lecture.

On (Phantom off during play back)

L'alimentation fantôme n'est pas fournie durant la lecture.

Cela peut réduire la consommation d'énergie du F8n.

À SAVOIR

Si les micros n'ont pas besoin d'alimentation fantôme durant la lecture, la désactiver peut réduire la consommation d'énergie du F8n.

NOTE

Ce réglage affecte toutes les entrées.

Changement du réglage d'alimentation PiP ou plug-in (Plugin Power)

Faites ce réglage quand un micro compatible avec l'alimentation par la prise (PiP) est connecté à la prise d'entrée MIC/LINE pour capsule de micro.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Plugin Power (alimentation de type plug-in), et pressez .

4．Avec , sélectionnez On, et pressez .

NOTE

Ce réglage ne peut être changé que si une capsule de micro acceptant une alimentation par la prise est connectée.

Retard des signaux d'entrée (Input Delay)

S'il y a des différences de timing entre les signaux entrants, utilisez cette fonction pour les corriger à l'enregistrement.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Input Delay (retard d'entrée), et pressez .

4．Avec , sélectionnez l'entrée et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les entrées à la fois.

5．Avec , réglez le temps de retard, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 0 à 30,0 ms.

NOTE

Lorsque la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 192 kHz, le paramètre Input Delay est désactivé.

Conversion d'entrée MS en stéréo ordinaire (Stereo Link Mode)

Les signaux d'un micro stéréo MS (Mid-Side) reçus par des entrées couplées en stéréo peuvent être convertis en signaux stéréo ordinaires (G/D). Voir « Couplage des entrées en paire stéréo » pour la façon d'utiliser le couplage stéréo.

Aperçu du format stéréo Mid-Side

Cette technique crée un enregistrement stéréo à partir des signaux d'un micro central directionnel qui capture le son du centre et d'un micro latéral bidirectionnel qui capture le son sur la gauche et sur la droite.

L'enregistrement Mid/Side vous permet de changer la largeur de la stéréo en ajustant le niveau du micro latéral (« Side »).

Comme cette technique permet de capturer une large image stéréo, elle est idéale pour enregistrer dans des espaces ouverts de nombreuses sources sonores comme des orchestres, des concerts live et des ambiances sonores.

L'enregistrement Mid-Side est aussi extrêmement efficace lorsque vous voulez pouvoir contrôler la quantité d'ambiance de la salle dans un signal. Pour cette raison, il est souvent utilisé en live ainsi qu'en enregistrement en studio. En outre, le signal stéréo créé par cette technique est totalement compatible mono, ce qui le rend particulièrement utile pour enregistrer le son d'un film, d'une vidéo ou d'une émission.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Stereo Link Mode (mode de couplage stéréo), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la paire d'entrées, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les paires d'entrées à la fois.

5．Avec , sélectionnez MS Stereo Link (couplage stéréo MS), et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Stereo Link | Deux entrées couplées en stéréo sont traitées normalement.
MS Stereo Link | Les signaux venant d'un micro Mid-Side et reçus par deux entrées couplées en stéréo sont convertis en stéréo ordinaire.

NOTE

・Lorsque MS Stereo Link est sélectionné, les entrées impaires sont traitées comme portant les signaux du centre et les entrées paires comme portant les signaux latéraux.

・Le paramètre MS Stereo Link est désactivé si une capsule de micro ZOOM qui ne peut pas adresser individuellement les signaux L/R aux entrées 1/2 est connectée.

À SAVOIR

・Sur chaque entrée, utilisez pour régler la balance Mid/Side.

・L'écran PFL vous permet de régler le niveau du micro latéral (Side) pour les entrées 1/2 quand une capsule de micro Mid-Side est connectée.

Réglage simultané des niveaux d'entrée de plusieurs pistes (Trim Link)

Les niveaux d'entrée de plusieurs pistes peuvent être regroupés et réglés simultanément.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Trim Link (groupage de niveaux d'entrée), et pressez .

À SAVOIR

Vous pouvez également ouvrir l'écran Trim Link depuis l'écran d'accueil en pressant pendant que vous maintenez pressée.

4．Avec , sélectionnez une piste à grouper, et pressez .

À SAVOIR

・Quand Track Knob Option n'est pas réglé sur Fader, vous pouvez utiliser le de la première piste d'un groupe pour régler en même temps les niveaux d'entrée dans tout le groupe.

・Les icônes de nom de groupe sont affichées près des pistes groupées.

NOTE

・Une piste ne peut pas appartenir à plusieurs groupes.

・Les niveaux d'entrée des pistes réglées sur MS Stereo Link seront également groupés si ces pistes sont placées dans des groupes.

・Les niveaux d'entrée des pistes auxquelles est connectée une capsule de microphone ne seront pas groupés même si ces pistes sont placées dans des groupes.

Réglage du niveau latéral d'une capsule de micro Mid-Side (Side Mic Level)

Vous pouvez régler le niveau du micro latéral « Side » (largeur stéréo) avant l'enregistrement quand une capsule de micro Mid-Side est connectée.

1．Pressez pour la piste 1 ou 2.

2．Avec , sélectionnez Side Mic Level (niveau du micro latéral MS), puis pressez

3．Avec , réglez le niveau du micro latéral, et pressez .

À SAVOIR

Ce paramètre peut être réglé sur Off (son coupé), sur RAW (son brut) ou dans une plage de -24 à +6 dB.

NOTE

・Plus on monte le niveau du micro latéral, plus on élargit la stéréo.

・Avec un réglage RAW (brut), l'enregistrement se fait sans encodage stéréo. La largeur stéréo du son au format RAW peut se régler après enregistrement au moyen de ZOOM MS Decoder ou d'autres plug-ins logiciels.

・Ce réglage ne peut se faire que si une capsule de micro de type mid-side est connectée.

À SAVOIR

Lorsque l'enregistrement parallèle en double canal est activé, le niveau du micro latéral peut également être réglé pour les pistes 5/6, qui correspondent aux pistes 1/2.

Modification du réglage de mixage automatique (Auto Mix)

Lorsque vous utilisez plusieurs micros pour la prise de son d'une réunion, par exemple, l'atténuation automatique des entrées des micros non activés offre les avantages suivants.

・Le risque d'accrochage (effet larsen) est réduit.

・Le bruit de fond, y compris venant des fans et des foules, est supprimé jusqu'à un certain niveau, quel que soit le nombre de personnes utilisant les micros.

・La dégradation de la qualité sonore due aux déphasages causés par l'éloignement inégal des multiples micros est réduite.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Auto Mix (mixage automatique), et pressez .

4．Avec , sélectionnez une piste, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les pistes à la fois.

5．Avec , sélectionnez On, et pressez .

NOTE

・Les fonctions et réglages suivants ne peuvent pas être utilisés avec cette fonction.

　－La fréquence d'échantillonnage ne peut pas être de 192 kHz.

　－Le format de mode ambisonique doit être sur Off.

・Lorsque la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 44,1-48,048 kHz et que la fonction Auto Mix est activée (On), la latence du F8n augmente de 2 ms.

・Lors de l'écoute de contrôle en temps réel des sons enregistrés avec un micro, une latence accrue peut causer des interférences entre le son transmis par voie aérienne depuis la source et le son écouté retardé, rendant ainsi difficile l'écoute précise des sons.

Quand Track Knob Option est réglé sur Fader et la fonction Auto Mix activée (On), l'écran d'accueil s'affiche comme ci-dessous.

Réglage du format de mode ambisonique

En branchant aux entrées 1-4 des micros pouvant produire des signaux ambisoniques de format A, le signal audio peut être converti au format ambisonique B et enregistré.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Ambisonic Mode (mode ambisonique), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Format, et pressez .

5．Avec , sélectionnez le format, et pressez .

FuMa

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type FuMa et les sauvegarde comme un fichier polyphonique à 4 canaux.

AmbiX

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type AmbiX et les sauvegarde comme un fichier polyphonique à 4 canaux.

Ambisonics A (écoute stéréo)

Cela sauvegarde les signaux des entrées 1-4 sous forme de fichier polyphonique à quatre canaux sans les convertir à un format B d’ambisonie. Le signal d’écoute est converti en format B d’ambisonie puis en signal stéréo ordinaire.

FuMa(Dual)

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type FuMa et les sauvegarde comme un fichier polyphonique à 4 canaux.

AmbiX(Dual)

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type AmbiX et les sauvegarde comme un fichier polyphonique à 4 canaux.

FuMa + AmbiX

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type FuMa, et les enregistre dans les pistes 1-4. Cela convertit également les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type AmbiX, et les enregistre dans les pistes 5-8. Ces enregistrements peuvent se faire à des niveaux d’entrée différents.

FuMa + Ambisonics A

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type FuMa, et les enregistre dans les pistes 1-4. Cela enregistre également les signaux des entrées 1-4 sur les pistes 5-8 sans les convertir à un format B d’ambisonie. Ces enregistrements peuvent se faire à des niveaux d’entrée différents.

AmbiX + Ambisonics A

Cela convertit les signaux des entrées 1-4 au format B d’ambisonie de type Ambix, et les enregistre dans les pistes 1-4. Cela enregistre également les signaux des entrées 1-4 sur les pistes 5-8 sans les convertir à un format B d’ambisonie. Ces enregistrements peuvent se faire à des niveaux d’entrée différents.

NOTE

・La fréquence d'échantillonnage ne peut être réglée sur 192 kHz que si le format de mode ambisonique est réglé sur Off.

・Les fichiers ambisoniques sont sauvegardés comme des fichiers polyphoniques à 4 canaux, pas comme des fichiers mono ou stéréo.

・Une capsule de micro ZOOM ne peut être utilisée que si Ambisonic Mode est réglé sur Off.

・Les paramètres suivants ne peuvent pas être réglés pour les pistes utilisant une entrée en mode ambisonique.

　　　－Pan

　　　－Phase Invert

　　　－Side Mic Level

　　　－Input Delay

　　　－Stereo Link

　　　－Stereo Link Mode

　　　－Dual Channel Rec

　　　－Trim Link

・Les fichiers enregistrés quand le format de mode ambisonique n’est pas sur Off sont lus comme des sources audio ambisoniques et non comme des fichiers polyphoniques ordinaires à 4 canaux. Pour cette raison, ces pistes ne peuvent pas être panoramiquées ni coupées durant la lecture.

・Lorsque la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 44,1-48,048 kHz et que le mode ambisonique n'est pas réglé sur Off, la latence du F8n augmente de 2 ms. Lors de l'écoute de contrôle en temps réel des sons enregistrés avec un micro, une latence accrue peut causer des interférences entre le son transmis par voie aérienne depuis la source et le son écouté retardé, rendant ainsi difficile l'écoute précise des sons.

・Cette fonction ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction Auto Mix.

À SAVOIR

・Le mode ambisonique peut être réglé durant l’utilisation comme interface audio (multipiste).

・Même lorsque le format de mode ambisonique est réglé sur Off, vous pouvez presser sur les pistes pour écouter les sons qui y entrent. Quand le mode de PFL est réglé sur PFL, vous pouvez écouter les sons avant qu'ils ne soient convertis au format B d’ambisonie. Quand le mode de PFL est réglé sur SOLO, vous pouvez écouter les sons après conversion au format B d’ambisonie.

・Les commutateurs d’activation/désactivation d'entrée des pistes du mode ambisonique sont couplés, donc toutes les pistes assignées peuvent être commutées simultanément en pressant n’importe laquelle de leurs touches de piste.

・Les paramètres suivants qui peuvent être réglés en écran PFL sont couplés pour les pistes d'entrée utilisant le mode ambisonique.

　　　－HPF

　　　－Input Limiter

　　　－Phantom

　　　－Fader

　　　－PFL Mode

　　　－Input Source

　　　－Input Level

Lorsque le mode ambisonique est activé, l'écran d'accueil s'affiche comme ci-dessous.

Réglage de la position du micro d’enregistrement ambisonique (Mic Position)

En indiquant l'orientation du micro utilisé pour l'enregistrement ambisonique au moyen d’un paramètre du F8n, un bon positionnement peut être préservé lors de la conversion au format B d’ambisonie si le micro est orienté tête en bas ou à l'horizontale.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez INPUT (entrée), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Ambisonic Mode (mode ambisonique), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Mic Position (position du micro), et pressez .

5．Avec , sélectionnez l’orientation du micro, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Upright | Utilisez ce réglage pour enregistrer avec le micro vertical tourné vers le haut.
Upside Down | Utilisez ce réglage pour enregistrer avec le micro vertical tourné vers le bas.
Endfire | Utilisez ce réglage pour enregistrer avec le micro orienté horizontalement.

À SAVOIR

・Orienter le micro verticalement vers le haut est recommandé en enregistrement ambisonique pour minimiser les réflexions sur le sol et le micro lui-même.

・Lorsqu'il est difficile d'utiliser le micro en le faisant pointer vers le haut, vous pouvez le faire pointer vers le bas ou vers l’avant et changer le paramètre Mic Position en conséquence.

NOTE

・Si le réglage de ce paramètre ne correspond pas à la position du micro, le positionnement du son ne sera pas correctement recréé durant la conversion au format B d’ambisonie.

Réglage des signaux envoyés au casque (Headphone Routing)

Vous pouvez choisir entre préfader et postfader le type de signal envoyé à la sortie casque pour chaque piste.

Vous pouvez également sauvegarder 10 combinaisons de réglages (Setting 1 - Setting 10).

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Headphone (casque), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Headphone Routing (routage vers le casque), et pressez .

5．Avec et , sélectionnez le réglage (« Setting ») que vous souhaitez changer.

NOTE

・Vous pouvez également presser + pour ouvrir l'écran Headphone Routing (routage vers le casque).

・Vous pouvez modifier et sauvegarder jusqu'à 10 réglages de signal.

・Les réglages sont automatiquement sauvegardés.

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Configuration du routage

Emploi d'une sortie casque mono

Contrôle audio de signaux stéréo Mid-Side

Configuration du routage

6．Avec , sélectionnez les pistes à envoyer au casque, et pressez .

À SAVOIR

Pressez pour faire défiler les options : Prefader → Postfader → Off.

NOTE

・Vous ne pouvez pas régler L/R, MAIN OUT 1/2 ou SUB OUT 1/2 sur Prefader.

・Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, les pistes USB 1-4 peuvent être assignées.

・Vous ne pouvez pas sélectionner en même temps les pistes 1-8, L/R, MAIN OUT 1/2, SUB OUT 1/2 et USB 1-4. Sélectionner un type désélectionne l'autre.

7．pressez .

Emploi d'une sortie casque mono

6．Avec , sélectionnez MONO Mix (mixage MONO), et pressez .

7．pressez .

Contrôle audio de signaux stéréo Mid-Side

Les signaux d'un micro stéréo MS (Mid-Side) peuvent être convertis en signaux stéréo ordinaires (G/D) pour un contrôle audio.

6．Avec , sélectionnez MS, et pressez .

7．pressez .

NOTE

・Cette option est désactivée pour les pistes couplées en stéréo dont le paramètre Stereo Link Mode est réglé sur MS Stereo Link.

・Cette option n'est activée que pour les pistes auxquelles est connecté un micro ou une capsule de micro Mid-Side et dont le paramètre Side Mic Level est réglé sur RAW.

・Lorsque l'écoute de contrôle stéréo Mid-Side est activée, le signal préfader des pistes est automatiquement envoyé aux canaux du casque, piste impaire à gauche et piste paire à droite. Dans ce cas, le routage ne peut pas être changé manuellement.

Alertes sonores au casque (Alert Tone Level)

Vous pouvez régler le volume des alertes sonores au casque signalant par exemple le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Headphone (casque), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Alert Tone Level (niveau du signal d'alerte), et pressez .

5．Avec , réglez le volume, et pressez .

À SAVOIR

・Ce paramètre peut être réglé sur Off (désactivé) ou entre -48 et -12 dB FS.

・Sur Off, aucune alerte n'est émise.

Raison de l'alerte | Type de son
Piles faibles | Tonalité à 880 Hz 4 fois toutes les 30 secondes
Début d'enregistrement | Tonalité à 1000 Hz 1 fois
Arrêt de l'enregistrement | Tonalité à 880 Hz 2 fois
Enregistrement impossible | Tonalité à 880 Hz 3 fois

Réglage de la sortie casque (Volume Curve)

La courbe de variation de volume (Volume Curve) suivie par le bouton de volume du casque peut être réglée.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Headphone (casque), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Volume Curve (courbe de volume), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la courbe de volume, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Linear | Le volume évolue uniformément de la valeur minimale à la valeur maximale.
A Curve | Plus le volume est proche de sa position minimale, plus il change rapidement.
S Curve | Plus le volume est proche de sa position centrale, plus il change rapidement.

Hausse du signal de casque pour protéger le son enregistré des interférences (Digital Boost)

Hausser le signal de la sortie casque atténue la perturbation du signal d'écoute au casque par les ondes sonores qui voyagent dans les airs, ce qui permet un monitoring plus précis du son enregistré.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT(sortie), et pressez .

3．Avec sélectionnez Headphone (casque), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Digital Boost (augmentation numérique), et pressez .

5．Avec , réglez l'ampleur d'augmentation du signal, et pressez .

À SAVOIR

L'ampleur d'augmentation peut se régler de 0 à +24.

NOTE

Dans les situations où le son enregistré peut être entendu directement depuis le poste d'écoute au casque, les ondes sonores voyageant par les airs risquent d'interférer avec le son entendu dans le casque, altérant ainsi le son contrôlé. Plus le son entendu dans les écouteurs est retardé et plus son volume est faible, plus l'impact des ondes sonores est important.

Digital Boost augmente le niveau de volume réglé pour le casque, réduisant ainsi l'impact des ondes sonores aériennes.

Désactivation des sorties (Output On/Off)

En désactivant les sorties que vous n'utilisez pas, vous pouvez réduire la consommation d'énergie et augmenter l'autonomie quand l'alimentation se fait sur piles.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Output On/Off, et pressez .

4．Avec , sélectionnez la sortie, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les sorties à la fois.

5．Avec , sélectionnez Off, et pressez .

Réglage du niveau de sortie standard (Output Level)

Le niveau de sortie standard peut être changé.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Output Level (niveau de sortie), et pressez .

4．Avec , réglez le type de sortie, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les sorties à la fois.

5．Avec , réglez le niveau de sortie standard, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Line (+4 dBu) | Règle le niveau standard sur +4 dBu. Seule la sortie MAIN OUT1/2 peut être sélectionnée.
Normal (-10 dBV) | Règle le niveau standard sur -10 dBV.
Mic (-40 dBV) | Règle le niveau standard sur -40 dBV. Seule la sortie SUB OUT1/2 peut être sélectionnée.

Réglage des niveaux de sortie

Le niveau des sorties MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2 peut être changé.

1．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil.

2．Avec , ouvrez l'écran de réglage des sorties MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2.

3．Avec , sélectionnez un fader, et pressez .

4．Avec , réglez le niveau de sortie, et pressez .

À SAVOIR

・Ce paramètre peut être réglé pour que le son soit coupé (Mute) ou de -48,0 à +12,0 dB.

・Vous pouvez également vérifier et régler différents paramètres de sortie dans l'écran de réglage des sorties MAIN OUT et SUB OUT.

Retard des signaux de sortie (Output Delay)

En retardant les sorties audio, vous pouvez corriger les différences de timing d'entrée dans d'autres appareils des signaux venant du F8n.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Output Delay (retard de sortie), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la sortie, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les sorties à la fois.

5．Avec , réglez le retard en nombre d'images (frames), et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 0,0 à 10,0 frames.

NOTE

・Le retard en millisecondes dépend de la cadence d'images du timecode sélectionné.

・Lorsque la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 192 kHz, le paramètre Output Delay est désactivé.

Limiteur de sortie (Output Limiter)

Utiliser un limiteur sur la sortie peut protéger les appareils branchés aux prises de sortie.

À SAVOIR

Pour des détails sur l'effet du limiteur, voir « Limiteur d'entrée (Input limiter) ».

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Output Limiter (limiteur de sortie), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la sortie, et pressez .

À SAVOIR

Sélectionnez ALL (toutes) pour régler toutes les sorties à la fois.

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Emploi du limiteur

Réglage du type

Réglage du seuil

Réglage de la durée d'attaque

Réglage de la durée de retour

Réglage des couplages

Emploi du limiteur

5．Avec , sélectionnez On/Off, et pressez .

6．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Réglage du type

5．Avec , sélectionnez Type, et pressez .

6．Avec , sélectionnez le type, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Hard Knee | Seules les crêtes qui dépassent le seuil sont atténuées. Il n'y a pas d'effet en dessous du seuil.
Soft Knee | Le limiteur agit progressivement sur le signal de sortie à partir d'environ 6 dB en dessous du seuil pour un effet plus doux.

Réglage du seuil

C'est le réglage du niveau seuil à partir duquel intervient le limiteur.

5．Avec , sélectionnez Threshold (seuil), et pressez .

6．Avec , faites le réglage, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de -16 à -2 dB FS.

Réglage de la durée d'attaque

C'est le réglage du temps nécessaire au limiteur pour démarrer une fois que le signal de sortie a dépassé le seuil.

5．Avec , sélectionnez Attack Time (durée d'attaque), et pressez .

6．Avec , réglez la durée, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 1 à 4 ms.

Réglage de la durée de retour

C'est le réglage du temps nécessaire au limiteur pour s'arrêter une fois que le signal de sortie est redescendu sous le seuil.

5．Avec , sélectionnez Release Time (durée de retour), et pressez .

6．Avec , réglez la durée, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 1 à 500 ms.

Réglage des couplages

Le limiteur peut être couplé ou appliqué séparément aux sorties MAIN OUT 1 et MAIN OUT 2, ainsi qu'aux sorties SUB OUT 1 et SUB OUT 2.

5．Avec , sélectionnez Link (couplage), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Off, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Off | L'action du limiteur est propre à chaque canal.
On | L'action du limiteur est couplée. Si le signal de l'un ou l'autre des canaux couplés atteint le seuil, le limiteur entre en action sur les deux canaux.

Sélection des signaux pour les sorties principales (MAIN OUT Routing)

Vous pouvez envoyer aux sorties principales les signaux préfader ou postfader de chaque piste.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez MAIN OUT Routing (routage vers les sorties principales), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la piste à envoyer en sortie MAIN OUT 1 ou MAIN OUT 2, et pressez .

À SAVOIR

Pressez pour faire défiler les options : Prefader → Postfader → Off.

NOTE

・Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, les pistes USB 1-4 peuvent être assignées.

・Les pistes 1 à 8 peuvent être réglées sur Prefader ou Postfader.

・Les pistes L/R ne peuvent être réglées que sur Postfader.

・Les pistes 1-8, L/R et USB1-4 ne peuvent pas être choisies en même temps. Sélectionner un type désélectionne l'autre.

・Lorsque l'écoute de contrôle stéréo Mid-Side est activée, le signal préfader des pistes est automatiquement envoyé aux sorties principales, piste impaire à gauche et piste paire à droite. Dans ce cas, le routage ne peut pas être changé manuellement.

5．pressez .

Sélection des signaux pour les sorties secondaires (SUB OUT Routing)

Vous pouvez envoyer aux sorties secondaires les signaux préfader ou postfader de chaque piste.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez OUTPUT (sortie), et pressez .

3．Avec , sélectionnez SUB OUT Routing (routage vers les sorties secondaires), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la piste à envoyer en sortie SUB OUT 1 ou SUB OUT 2, et pressez .

À SAVOIR

Pressez pour faire défiler les options : Prefader → Postfader → Off.

NOTE

・Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, les pistes USB 1-4 peuvent être assignées.

・Les pistes 1 à 8 peuvent être réglées sur Prefader ou Postfader.

・Les pistes L/R ne peuvent être réglées que sur Postfader.

・Les pistes 1-8, L/R et USB1-4 ne peuvent pas être choisies en même temps. Sélectionner un type désélectionne l'autre.

・Lorsque l'écoute de contrôle stéréo Mid-Side est activée, le signal préfader des pistes est automatiquement envoyé aux sorties secondaires, piste impaire à gauche et piste paire à droite. Dans ce cas, le routage ne peut pas être changé manuellement.

5．pressez .

Présentation du timecode

Le F8n peut recevoir et produire du timecode SMPTE.

Le timecode est l'ensemble des informations temporelles inscrites dans les données lors de l'enregistrement vidéo et audio. Il sert au montage vidéo, au contrôle d'autres appareils, et à la synchronisation audio et vidéo.

Emploi du timecode pour le montage

Si du timecode est enregistré à la fois dans les données audio et dans les données vidéo, il est facile de les aligner chronologiquement et de les synchroniser avec un logiciel de montage non linéaire.

À SAVOIR

Le F8n utilise un oscillateur de précision qui génère un timecode à haut degré d'exactitude (±0,2 ppm, soit approximativement 0,5 image par 24 heures).

Exemples de connexion

Les connexions suivantes sont possibles, selon l'équipement utilisé avec le F8n.

Synchronisation avec une caméra vidéo

Le F8n enregistre par l'entrée micro et transmet le timecode.

Le F8n enregistre avec les données audio le timecode qu'il génère. Le timecode reçu par la caméra est enregistré avec les données vidéo.

Entrée de timecode

Le timecode vient d'un générateur de timecode externe.

Le F8n et la caméra vidéo reçoivent tous deux le timecode et l'enregistrent respectivement avec les données audio et les données vidéo.

Le timecode entrant peut également être utilisé pour synchroniser l'horloge audio du F8n.

Réglage des fonctions de timecode

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez TIMECODE, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Timecode, et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du mode

Arrêt de sortie du timecode à l'arrêt de l'enregistrement

Synchronisation de l'horloge audio sur un timecode externe

Activation automatique du timecode interne en l'absence de réception de timecode externe

Réglages des bits utilisateur du timecode interne

Réglage de la cadence d'images pour le timecode interne

Recalage du timecode interne

Redémarrage du timecode interne sur une valeur spécifiée

Réglage du mode

Les réglages de mode de timecode vous permettent de spécifier :

・Si le F8n génère le timecode ou en reçoit un de l'extérieur

・Si le timecode continue ou non de tourner quand vous n'enregistrez pas

4．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

6．Avec , sélectionnez le mode, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Off

Aucun timecode n'est écrit dans le fichier d'enregistrement.

Le timecode n'est pas produit par la prise TIMECODE OUT.

Int Free Run

Le timecode interne est généré quel que soit le mode d'enregistrement.

Le timecode interne peut être défini manuellement à l'aide des paramètres de menu suivants :

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Jam

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Restart

Le timecode est toujours produit par la prise TIMECODE OUT.

Int Record Run

Le timecode interne n'est généré qu'en enregistrement.

Le timecode interne peut être défini manuellement à l'aide des paramètres de menu suivants :

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Jam

　・MENU > TIMECODE > Timecode > Restart

Au changement de mode ou quand l'enregistrement s'arrête, le timecode interne s'arrête sur sa dernière valeur.

Int RTC Run

Le timecode interne est généré quel que soit le mode d'enregistrement.

Dans les situations suivantes, le timecode interne se synchronise (recalage ou « jam ») sur l'horloge en temps réel (horloge interne) :

　・Au démarrage

　・Quand on change la date et l'heure de l'horloge en temps réel

　・Quand on passe dans ce mode de timecode

Le timecode est toujours produit par la prise TIMECODE OUT.

Ext

Le timecode interne suit le timecode externe.

Vous pouvez aussi activer la génération automatique de timecode interne en cas d'absence de timecode externe.

Ext Auto Rec

Le timecode interne suit le timecode externe.

Vous pouvez aussi activer la génération automatique de timecode interne en cas d'absence de timecode externe.

L'enregistrement démarre automatiquement lorsque le timecode externe est détecté en entrée.

L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le timecode externe s'arrête.

Arrêt de sortie du timecode à l'arrêt de l'enregistrement

Vous pouvez choisir si le timecode continue ou non de sortir par la prise TIMECODE OUT après arrêt de l'enregistrement.

4．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Int Auto Mute (coupure automatique du TC interne), et pressez .

6．Avec , sélectionnez On, et pressez .

NOTE

・Le timecode continuera d'être produit si l'enregistrement/lecture est mis en pause.

・Ce réglage n'est pas possible si Mode est réglé sur Off, Int Record Run, Ext ou Ext Auto Rec.

Synchronisation de l'horloge audio sur un timecode externe

4．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Ext Audio Clock Sync (synchro d'horloge audio sur TC externe), et pressez .

6．Avec , sélectionnez On, et pressez .

NOTE

・Ce réglage n'est pas possible si Mode est réglé sur Off, Int Free Run, Int Record Run ou Int RTC Run.

・S'il n'y a pas de timecode externe, l'horloge audio interne est activée pour préserver la continuité.

Activation automatique du timecode interne en l'absence de réception de timecode externe

Vous pouvez activer la génération automatique de timecode interne pour préserver la continuité en cas d'absence de timecode externe

4．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Ext Continuous (substitution au TC externe) et pressez .

6．Avec , sélectionnez On, et pressez .

NOTE

・Ce réglage n'est pas possible si Mode est réglé sur Off, Int Free Run, Int Record Run ou Int RTC Run.

Réglages des bits utilisateur du timecode interne

Les bits utilisateur sont des données que vous pouvez choisir d'inclure dans le timecode. 8 chiffres (0 à 9) et lettres (A à F) peuvent être inclus. Les informations de date d'enregistrement, par exemple, peuvent être utiles lors du montage ultérieur.

Réglage du mode des bits utilisateur (Ubits)

4．Avec , sélectionnez Ubits (bits utilisateur), et pressez .

5．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

6．Avec , sélectionnez le mode, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
uu uu uu uu | Vous pouvez définir ces valeurs comme vous le voulez dans l'écran Edit.
mm dd yy uu | Le mois, le jour et l'année sont automatiquement saisis dans cet ordre en se référant au réglage de l'horloge en temps réel. Vous pouvez définir la valeur « uu » comme vous le voulez dans l'écran Edit.
dd mm yy uu | Le jour, le mois et l'année sont automatiquement saisis dans cet ordre en se référant au réglage de l'horloge en temps réel. Vous pouvez définir la valeur « uu » comme vous le voulez dans l'écran Edit.
yy mm dd uu | L'année, le mois et le jour sont automatiquement saisis dans cet ordre en se référant au réglage de l'horloge en temps réel. Vous pouvez définir la valeur « uu » comme vous le voulez dans l'écran Edit.

À SAVOIR

Seuls les bits « uu » peuvent être modifiés.

Réglage des bits utilisateur (Ubits)

4．Avec , sélectionnez Ubits (bits utilisateur), et pressez .

5．Avec , sélectionnez Edit (modifier), et pressez .

6．Modifiez la valeur.

■Opérations d'édition

　Déplacer le curseur ou changer la valeur :tournez

　Sélectionner le paramètre à changer : pressez

À SAVOIR

Les bits utilisateur ne peuvent être composés que de chiffres de 0 à 9 et de lettres de A à F.

7．Lorsque vous avez fini ce réglage, utilisez pour sélectionner Enter, et pressez .

Réglage de la cadence d'images pour le timecode interne

4．Avec , sélectionnez FPS (images par seconde), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la cadence d'images, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
23.976ND | C'est la cadence d'images la plus couramment utilisée avec les caméras HD et autres enregistrements vidéo haute définition. Elle est 0,1 % plus lente que le temps réel.
24ND | C'est la cadence d'images standard pour l'enregistrement de film. Elle est également utilisée avec les caméras HD.
25ND | C'est la cadence d'images pour la vidéo PAL. Elle sert en vidéo PAL, qui est utilisée en Europe et dans d'autres régions.
29.97ND | C'est la cadence d'images utilisée pour la vidéo couleur NTSC et les caméras HD. Elle est 0,1 % plus lente que le temps réel. Elle sert à la vidéo NTSC, qui est utilisée au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays.
29.97D | Il s'agit d'une cadence d'images adaptée qui fait appel au saut d'images pour faire correspondre le NTSC avec le temps réel. Elle est utilisée pour la vidéo dans les diffusions qui nécessitent une correspondance avec les images du temps réel.
30ND | Cette cadence est utilisée pour synchroniser le son avec un film qui est transféré en vidéo NTSC. C'est la cadence standard employée pour la télévision noir et blanc au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays.
30D | Cette cadence est utilisée pour des applications spéciales. Elle synchronise le son avec un film qui est transféré en NTSC à une cadence de 29,97 i/s « drop frame ». Elle est 0,1 % plus rapide que le temps réel.

NOTE

Des cadences d'images identiques doivent être réglées à l'avance sur tous les appareils vidéo et audio connectés.

Recalage du timecode interne

Le timecode reçu par la prise TIMECODE IN est utilisé pour régler le timecode interne.

4．Avec , sélectionnez Jam (recaler), et pressez .

Redémarrage du timecode interne sur une valeur spécifiée

4．Avec , sélectionnez Restart (redémarrer), et pressez .

5．Choisissez la valeur de redémarrage.

■Opérations d'édition

　Déplacer le curseur ou changer la valeur :tournez

　Sélectionner le paramètre à changer : pressez

6．Avec , sélectionnez Restart (redémarrer), et pressez .

Réglage du retard d'enregistrement automatisé par timecode (Auto Rec Delay Time)

En cas de réglage pour enregistrer automatiquement à réception d'un timecode externe, une partie d'enregistrement inutile peut être créée durant un bref laps de temps lorsque le timecode externe est reçu. Afin d'éviter cela, vous pouvez définir le temps qu'attendra l'enregistrement pour commencer après réception du timecode.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez TIMECODE, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Auto Rec Delay Time (retard d'enregistrement automatique), et pressez .

4．Avec , réglez la durée, et pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 0,0 à 8,0 s.

Réglage d'initialisation du timecode utilisé au démarrage (Start Timecode)

Comme le timecode interne s'arrête quand on éteint le F8n, il est automatiquement initialisé (recalé) au démarrage. Vous pouvez choisir la valeur de recalage utilisée alors.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez TIMECODE, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Start Timecode (timecode de démarrage), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du mode d'initialisation du timecode au démarrage

Correction des erreurs de timecode après extinction

Réglage du mode d'initialisation du timecode au démarrage

4．Avec , sélectionnez Mode, et pressez .

5．Avec , réglez la façon dont le timecode s'initialise, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Restart Time
Lorsque le F8n démarre, la valeur spécifiée avec Restart est utilisée pour recaler le timecode interne.

RTC

Lorsque le F8n démarre, le timecode qu'il avait au moment de son extinction est restauré, additionné du temps qui s'est écoulé selon les valeurs de Date/Time (RTC).

Comme l'horloge en temps réel (RTC) est moins précise que le timecode interne, des divergences surviendront.

Correction des erreurs de timecode après extinction

Quand le mode de redémarrage de timecode est réglé sur RTC, éteindre l'appareil réduit la précision du timecode, mais cette fonction peut servir à l'améliorer jusqu'à une valeur proche de 0,2 ppm après extinction.

4．Avec , sélectionnez RTC Timecode Calibration (étalonnage du timecode), et pressez .

5．Avec , sélectionnez Recalibrate (ré-étalonner), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Yes, (oui) et pressez .

7．L'étalonnage est terminé.

8．Pour annuler l’étalonnage, pressez , et utilisez pour sélectionner Yes (oui), et pressez .

NOTE

・Le F8n est étalonné en sortie d'usine.

・Après étalonnage, le résultat est conservé.

・Si le F8n est déplacé et utilisé dans un endroit extrêmement chaud ou froid, la précision du timecode peut légèrement changer après extinction. Dans ce cas, nous recommandons un nouvel étalonnage.

・L'étalonnage n'est pas possible si Audio Interface with Rec est réglé sur On.

・L'étalonnage n'est possible que si Start Timecode Mode est réglé sur RTC.

・L'étalonnage n'est pas possible si u est connecté.

Présentation du micro slate et de la tonalité slate

Lors de l'enregistrement avec le F8n, vous pouvez ajouter des commentaires audio décrivant par exemple la scène filmée ou le montage envisagé. Vous pouvez également enregistrer des tonalités slate qui peuvent servir à la synchronisation avec la vidéo.

Le F8n possède un micro slate pour enregistrer vos commentaires et peut produire une tonalité de fréquence variable.

À SAVOIR

« Slate » est le nom anglais (signifiant ardoise) du clap de cinéma utilisé en enregistrement vidéo.

NOTE

・Le micro slate et la tonalité slate ne peuvent pas être utilisés en même temps.

・Le micro slate et la tonalité slate ne peuvent pas être utilisés au cours de la lecture de fichier audio.

Enregistrement avec le micro slate (Slate Mic)

Vous pouvez utiliser le micro slate intégré pour enregistrer des commentaires et conserver des notes sur les prises enregistrées.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SLATE, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Slate Mic (micro slate), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du volume

Configuration du routage

Enregistrement

Désactivation du micro slate

Réglage du volume

4．Avec , sélectionnez Level (niveau), et pressez .

5．Avec , réglez le niveau, puis pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 0 à 24 dB.

Configuration du routage

Choisissez la destination du signal du micro slate.

4．Avec , sélectionnez Routing (routage), et pressez .

5．Avec , sélectionnez les pistes/sorties où envoyer le signal du micro, et pressez .

NOTE

Le routage vers les pistes 1-8 n'est pas possible quand le F8n fonctionne comme interface audio (mode Stereo Mix).

À SAVOIR

Pressez pour alterner entre Postfader et Off.

6．pressez .

Enregistrement

4．Pressez pour lancer l'enregistrement.

5．Poussez à gauche vers le symbole de micro et relâchez.

6．Pour désactiver le micro slate, poussez à nouveau à gauche vers le symbole de micro et relâchez.

NOTE

・En cours d'utilisation du micro slate, les autres signaux entrant dans les pistes auxquelles il est envoyé sont coupés.

・Le signal de micro slate est toujours envoyé aux canaux G/D du casque quels que soient les autres réglages de routage.

・Les faders MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2 n'affectent pas les niveaux du micro slate et de la tonalité slate.

À SAVOIR

Si vous poussez à gauche vers le symbole de micro et le maintenez ainsi au moins deux secondes, le micro slate reste activé tant que vous ne relâchez pas ce commutateur.

Désactivation du micro slate

Vous pouvez régler le micro slate pour qu'il ne soit pas activé au cas où serait accidentellement poussé à gauche vers le symbole de micro.

4．Avec , sélectionnez On/Off, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Off (Lock) (désactivation verrouillée), et pressez .

Enregistrement d'une tonalité slate (Slate Tone)

En ajoutant une tonalité slate lorsque l'enregistrement commence, il sera plus facile d'aligner l'audio sur la vidéo au montage. Vous pouvez également utiliser une tonalité slate pour étalonner les niveaux avec l'équipement connecté.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SLATE, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Slate Tone (tonalité slate), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du volume

Réglage de la fréquence

Configuration du routage

Enregistrement

Désactivation de la tonalité slate

Réglage du volume

4．Avec , sélectionnez Level (niveau), et pressez .

5．Avec , réglez le niveau, puis pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de -20 à 0 dB FS.

Réglage de la fréquence

4．Avec , sélectionnez Frequency (fréquence), et pressez .

5．Avec , réglez la fréquence, puis pressez .

À SAVOIR

Le réglage peut aller de 100 à 10 000 Hz.

Configuration du routage

Choisissez la destination de la tonalité slate.

4．Avec , sélectionnez Routing (routage), et pressez .

5．Avec , sélectionnez les pistes/sorties où envoyer la tonalité slate, et pressez .

NOTE

Le routage vers les pistes 1-8 n'est pas possible quand le F8n fonctionne comme interface audio (mode Stereo Mix).

À SAVOIR

Pressez pour alterner entre Postfader et Off.

6．pressez .

Enregistrement

4．Pressez pour lancer l'enregistrement.

5．Poussezà droite du côté du symbole de tonalité et relâchez.

NOTE

・En cours d'utilisation de la tonalité slate, les autres signaux entrant dans les pistes auxquelles elle est envoyée sont coupés.

・Le signal de tonalité slate sort toujours par les canaux G/D du casque quels que soient les autres réglages de routage.

・Les faders MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2 n'affectent pas les niveaux du micro slate et de la tonalité slate.

À SAVOIR

Si vous poussezà droite vers le symbole de tonalité et le maintenez ainsi au moins une seconde, la tonalité slate reste activée tant que vous ne poussez pas à nouveau ce commutateur du côté du symbole de tonalité.

Désactivation de la tonalité slate

Vous pouvez régler la tonalité slate pour quene l'active pas au cas où il serait accidentellement poussé à droite vers le symbole de tonalité.

4．Avec , sélectionnez On/Off, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Off (Lock) (désactivation verrouillée), et pressez .

Échange de données avec un ordinateur (SD Card Reader)

En connectant le F8n à un ordinateur, vous pouvez vérifier et copier des données sur des cartes SD.

Branchement à un ordinateur

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez SD Card Reader (lecteur de carte SD), et pressez .

4．Branchez le F8n à l'ordinateur avec un câble USB.

NOTE

・Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :

　Windows : Windows 7 ou plus récent

　Mac OS : Mac OS X (10.8 ou ultérieur)

・Le F8n ne peut pas être alimenté par le bus USB. Utilisez les piles internes, l'adaptateur secteur dédié ou un bloc d'alimentation CC externe pour l'alimenter.

À SAVOIR

Quand le F8n est connecté à un ordinateur, les cartes SD chargées dans les lecteurs 1 et 2 sont détectées comme des cartes SD distinctes.

Déconnexion

1．Éjectez-le sur l'ordinateur.

Windows : sélectionnez F8n dans l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média » en bas de l'écran de l'ordinateur.

Mac OS : faites glisser l'icône du F8n à la corbeille.

NOTE

Suivez toujours les procédures correctes de déconnexion de l'ordinateur avant de débrancher le câble USB.

2．Débranchez le câble entre l'ordinateur et le F8n, et pressez .

Emploi comme interface audio (Audio Interface)

Les signaux reçus par le F8n peuvent être directement envoyés dans un ordinateur ou un appareil iOS, et les signaux lus venant d'un ordinateur ou d'un appareil iOS peuvent sortir par le F8n.

Branchement à un ordinateur ou à un appareil iOS

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Audio Interface (interface audio), et pressez .

4．Avec , sélectionnez le mode et l'appareil connecté, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Stereo Mix (PC/Mac)
Mode de connexion à 2 entrées/2 sorties pour Mac/Windows envoyant les pistes 1-8 comme un mixage stéréo.

Stereo Mix (iPad)
Mode de connexion à 2 entrées/2 sorties pour appareils iOS envoyant les pistes 1-8 comme un mixage stéréo.

Multi Track (PC/Mac)

Mode de connexion à 8 entrées/4 sorties pour Mac/Windows envoyant séparément les pistes 1-8 (ne peut pas être utilisé avec un appareil iOS).

Un pilote est nécessaire pour l'emploi sous Windows. Téléchargez ce pilote sur le site web ZOOM (www.zoom.co.jp/).

5．Utilisez un câble USB pour brancher le F8n à l'ordinateur ou à un appareil iOS.

NOTE

・La connexion à un appareil iOS nécessite un adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB.

・Le F8n ne peut pas être alimenté par le bus USB. Utilisez les piles internes, l'adaptateur secteur dédié ou un bloc d'alimentation CC externe pour l'alimenter.

・Lorsque le F8n est utilisé comme interface audio et que la fréquence d'échantillonnage est réglée sur 44,1/48 kHz, la latence augmente de 2 ms. Lors de l'écoute de contrôle en temps réel des sons enregistrés avec un micro, une latence accrue peut causer des interférences entre le son transmis par voie aérienne depuis la source et le son écouté retardé, rendant ainsi difficile l'écoute précise des sons.

Déconnexion

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez Exit (quitter), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

4．Débranchez le câble entre l'ordinateur ou l'appareil iOS et le F8n.

Utilisation simultanée comme enregistreur sur carte SD et interface audio (Audio Interface with Rec)

En plus des deux cartes SD, un ordinateur peut également être utilisé pour l'enregistrement de secours.

Connexion

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez Audio Interface with Rec (sortie audio par USB), et pressez .

4．Avec , sélectionnez On, et pressez .

5．Utilisez un câble USB pour brancher le F8n à l’ordinateur.

NOTE

・Le F8n ne peut pas être alimenté par le bus USB. Utilisez les piles internes, l'adaptateur secteur dédié ou un bloc d'alimentation CC externe pour l'alimenter.

・Audio Interface with Rec ne peut pas être utilisé avec les réglages et fonctions suivants.

　－Fréquence d'échantillonnage autre que 44,1/48 kHz.

　－Lecteur de carte SD

　－Interface audio

　－

・Un pilote est nécessaire pour l'emploi sous Windows. Téléchargez ce pilote sur le site web ZOOM (www.zoom.co.jp/).

・Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée.

・Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, les fichiers dont la fréquence d'échantillonnage diffère de celle du F8n ne peuvent pas être lus.

・Réglez la source d'entrée sur USB1-4 ou réglez USB1-4 sur le routage de sortie pour contrôler le son lu par l'ordinateur.

・Lorsqu'Audio Interface with Rec est réglé sur On, la latence du F8n augmente de 2 ms. Lors de l'écoute de contrôle en temps réel des sons enregistrés avec un micro, une latence accrue peut causer des interférences entre le son transmis par voie aérienne depuis la source et le son écouté retardé, rendant ainsi difficile l'écoute précise des sons.

Déconnexion

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez Off, et pressez .

3．Débranchez le câble entre l'ordinateur et le F8n.

Schémas synoptiques de l'interface audio

Réglages de l’interface audio

Les réglages suivants peuvent être faits lorsque vous utilisez le F8n comme une interface audio. Voir les pages correspondantes pour plus de détails sur le fonctionnement.

Réglage de renvoi à l'ordinateur (Stereo Mix uniquement)

Cette fonction appelée Loop Back permet aux sons lus depuis l'ordinateur ou l'appareil iOS d'être mixés avec les entrées du F8n et renvoyés vers l'ordinateur ou l'appareil iOS.

Vous pouvez l'utiliser par exemple pour ajouter une voix off à la musique lue depuis l'ordinateur et enregistrer le mixage des deux ou le diffuser depuis l'ordinateur.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez LOOP BACK (renvoi), et pressez .

3．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Mixage des entrées

Vous pouvez régler la balance de mixage des signaux entrants envoyés à l'ordinateur ou à l'appareil iOS. En mode Multitrack (multipiste), les entrées individuelles sont envoyées. En mode Stereo Mix, le signal stéréo mixé est envoyé.

1．Ouvrez le mélangeur en écran d'accueil.

2．Réglez les valeurs de paramètre.

Voir « Réglage de la balance d'écoute des signaux entrants » pour la façon de changer les réglages.

Emploi d'un comme contrôleur (Connect)

En connectant un au F8n, vous pouvez vous en servir par exemple pour faire les réglages de gain d'entrée, de fader et de panoramique.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez Connect (connecter), et pressez .

5．Utilisez un câble USB pour brancher le F8n au .

6．Mettez le sous tension.

NOTE

Pour déconnecter le , sélectionnez « Disconnect » (déconnecter) avant de débrancher le câble USB.

Réglage du type de clavier connecté au (Keyboard Type)

Un clavier d'ordinateur peut être connecté au afin de saisir des caractères.

Indiquez le type de clavier d'ordinateur connecté au pour pouvoir l'utiliser.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez Keyboard Type (type de clavier), et pressez .

5．Avec , sélectionnez le type, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
US | Pour l'emploi de claviers anglais.
JP | Pour l'emploi de claviers japonais.

Réglage du fonctionnement des faders et boutons du (Knob/Fader Mode)

Il est possible de régler le fonctionnement des faders et commandes TRIM/PAN du quand leurs positions diffèrent des valeurs voulues par les paramètres.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB,et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez Knob/Fader Mode, et pressez .

5．Avec , sélectionnez le fonctionnement des faders et boutons du , et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Absolute | Quand on bouge un bouton ou un fader, le paramètre prend la valeur voulue par la position de ce bouton ou fader.
Safety | Quand on bouge un bouton ou un fader, le paramètre ne change qu’une fois sa valeur atteinte par le bouton ou le fader.

NOTE

Il n’est pas possible de changer le fonctionnement du volume du casque du .

Réglage des touches assignables pour le (User Key)

Vous pouvez affecter des fonctions aux touches assignables (User Key) du .

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez User Key (touche assignable) et pressez .

5．Avec , sélectionnez la touche à laquelle assigner une fonction et pressez .

6．Avec , sélectionnez la fonction à assigner et pressez .

Valeur de réglage | Explication
None | Aucune fonction n'est assignée.
Slate Mic | Activer et désactiver le micro slate.
Slate Tone | Lancer et interrompre la tonalité slate.
Mark | Ajouter des marqueurs aux prises de format WAV durant l'enregistrement et la lecture.
Set Trim Link | Ouvrir l'écran MENU > INPUT > Trim Link.
Hold | Désactiver les touches choisies avec « Key Hold Target ».
Clear Clip Indicator | Effacer les témoins d'écrêtage des indicateurs de niveau.
Circled | Marquer la prise actuellement sélectionnée.

Réglage de l'alimentation utilisée par le (Power Source)

Indiquez la tension seuil de coupure de l'alimentation CC, la tension nominale et le type des piles afin que la charge restante puisse être affichée avec précision. Dans cette page de menu, vous pouvez vérifier la tension de chaque alimentation et la charge des piles.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez Power Source (source d'alimentation), et pressez .

Les réglages d'alimentation pour le sont les mêmes que pour le F8n. Voir « Réglage de la source d'alimentation utilisée (Power Source) ».

NOTE

Lorsque plusieurs sources d'alimentation sont connectées, elles sont utilisées dans l'ordre de priorité suivant.

1. Alimentation CC externe (Ext DC)

2. Alimentation par le bus USB (fournie par le F8n)

3. Piles AA (Int AA)

La tension fournie par chaque alimentation est affichée à l'écran.

Alimentation du par le bus USB (USB Bus Power)

Le F8n peut fournir une alimentation au au travers de son bus USB.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez USB Bus Power (alimentation par le bus USB), et pressez .

5．Avec , sélectionnez Supply to FRC-8 (alimenter le FRC-8), et pressez .

À SAVOIR

Lorsque le F8n fournit une alimentation par le bus, ne connectez pas un autre appareil que le au port USB. Vous risqueriez d'endommager le F8n et l'appareil connecté.

Réglage de la luminosité des LED du (LED Brightness)

Vous pouvez régler la luminosité des LED du .

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

3．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

4．Avec , sélectionnez LED Brightness (luminosité des LED), et pressez .

5．Avec , réglez la luminosité, et pressez .

À SAVOIR

Cela peut aller de 5 à 100.

Mise à jour du firmware du

Vous pouvez vérifier la version du firmware du et faire la mise à jour avec la toute dernière version.

Le fichier de mise à jour le plus récent peut être téléchargé depuis le site web de ZOOM (www.zoom.co.jp).

1．Consultez « Emploi d'un comme contrôleur (Connect) », et connectez le F8n et le .

NOTE

La mise à jour n'est pas possible si la charge des piles ou de l'alimentation CC est faible. Dans ce cas, remplacez les piles par des neuves ou utilisez une alimentation CC chargée.

2．Copiez le fichier de mise à jour dans le répertoire racine d'une carte SD.

3．Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD 1.

NOTE

Si une carte SD est chargée dans le lecteur de carte SD 2, éjectez-la.

4．pressez .

5．Avec , sélectionnez USB, et pressez .

6．Avec , sélectionnez FRC-8, et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Vérification de la version du firmware

Mise à jour du firmware

Vérification de la version du firmware

7．Avec , sélectionnez Firmware Version (version du firmware), et pressez .

Mise à jour du firmware

7．Avec , sélectionnez Update Firmware (mise à jour du firmware), et pressez .

8．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

NOTE

N'éteignez pas l'unité, ne retirez pas la carte SD et ne débranchez pas le câble USB durant une mise à jour. Cela pourrait rendre le inutilisable car incapable de démarrer.

9．Une fois la mise à jour terminée, éteignez le .

Réglage du mode d'affichage du timecode (Home Timecode Display Size)

Vous pouvez changer la taille du timecode affiché en écran d'accueil.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Home Timecode Display Size (taille du timecode en écran d'accueil), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la taille, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Small

Le timecode est petit et le compteur de temps est grand.

Big

Le timecode est grand et le compteur de temps est petit.

Réglage d'aspect des indicateurs de niveau (Level Meter)

Vous pouvez choisir l'aspect des indicateurs de niveau à l'écran.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Level Meter (indicateur de niveau), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du type

Réglage de la durée de maintien de crête

Réglage de résolution des indicateurs de niveau

Sélection des indicateurs de niveau de piste affichés en écran d'accueil

Affichage des noms de piste sur les indicateurs de niveau

Réglage du niveau de référence pour les indicateurs de niveau

Réglage du type

Vous pouvez choisir que les indicateurs de niveau soient du type VU-mètres (VU Only), crête-mètres (Peak Only) ou les deux (Peak + VU).

4．Avec , sélectionnez Type, et pressez .

5．Avec , sélectionnez le type, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Peak Only

Le véritable niveau crête du signal (en dB FS) est affiché.

Peak + VU

Les deux niveaux, VU et crête, s'affichent simultanément. Dans ce mode, les barres fonctionnent comme un VU-mètre sauf celle la plus à droite, qui indique le niveau crête.

VU Only

Ce style d'affichage est proche de l'audition humaine.

Réglage de la durée de maintien de crête

4．Avec , sélectionnez Peak Hold Time (durée de maintien de crête), et pressez .

5．Avec , réglez la durée de maintien de crête, et pressez .

Réglage de résolution des indicateurs de niveau

4．Avec , sélectionnez Resolution (résolution), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la résolution, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Segment

(représenté ici en mode VU Only)

Solid

(représenté ici en mode VU Only)

Sélection des indicateurs de niveau de piste affichés en écran d'accueil

Vous pouvez choisir les pistes à afficher en écran d'accueil.

4．Avec , sélectionnez Level Meter View (affichage des indicateurs de niveau), puis View1 - View4 (vues 1 à 4), et pressez .

5．Avec , sélectionnez les pistes à afficher, et pressez .

À SAVOIR

Plusieurs pistes peuvent être affichées. Il est également possible de n'afficher aucune piste. Si aucune des cases n'est cochée, aucun indicateur de niveau de piste n'apparaît en écran d'accueil.

6．pressez .

Affichage des noms de piste sur les indicateurs de niveau

4．Avec , sélectionnez Track Name View (affichage des noms de piste), et pressez .

5．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Valeur de réglage
Explication

Off

Les noms de piste ne sont pas affichés sur les indicateurs de niveau.

On

Les noms de piste définis avec le paramètre « Track Name » sont affichés sur les indicateurs de niveau.

Réglage du niveau de référence pour les indicateurs de niveau

4．Avec , sélectionnez Reference Level (niveau de référence), et pressez .

5．Avec , sélectionnez le réglage de niveau de référence voulu, et pressez .

Lorsque l'indicateur de niveau est réglé sur le type Peak Only

Valeur de réglage
Explication

Normal Level

Le centre de l'indicateur de niveau correspond à -12 dB FS. Les niveaux supérieurs à -12 dB FS sont bien lisibles.

Low Level

Le centre de l'indicateur de niveau correspond à -20 dB FS. Les niveaux inférieurs à -20 dB FS sont bien lisibles.

Lorsque l'indicateur de niveau est réglé sur le type Peak + VU ou VU Only

Valeur de réglage
Explication

Normal Level

Le centre de l'indicateur de niveau correspond à 0 VU (-20 dB FS). Les niveaux supérieurs à 0 VU (-20 dB FS) sont bien lisibles.

Low Level

Le centre de l'indicateur de niveau correspond à -10 VU (-30 dB FS). Les niveaux inférieurs à -10 VU (-30 dB FS) sont bien lisibles.

Réglage de la luminosité des LED (LED Brightness)

Vous pouvez régler la luminosité des indicateurs de niveau à LED de la face avant du F8n.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez LED Brightness (luminosité des LED), et pressez .

4．Avec , réglez la luminosité, et pressez .

À SAVOIR

Cela peut aller de 5 à 100.

Réglages d'écran (LCD)

Vous pouvez régler les paramètres de l'écran.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez LCD, et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage de la luminosité d'écran

Changement du réglage de rétroéclairage d'écran

Réglage de lisibilité sous lumière vive

Réglage de la luminosité d'écran

4．Avec , sélectionnez Brightness (luminosité), et pressez .

5．Avec , réglez la luminosité, et pressez .

À SAVOIR

Cela peut aller de 5 à 100.

Changement du réglage de rétroéclairage d'écran

Vous pouvez régler le rétroéclairage d'écran pour qu'il s'atténue 30 secondes après la dernière utilisation.

4．Avec , sélectionnez Power Saving (économie d'énergie), et pressez .

5．Avec , sélectionnez le réglage, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Off | La luminosité du rétroéclairage ne change pas, même après que du temps se soit écoulé sans utilisation.
On (Low-Backlight) | Le rétro-éclairage s'atténue après un temps sans utilisation.
On (Backlight-Off) | Le rétro-éclairage s'éteint après un temps sans utilisation.

Réglage de lisibilité sous lumière vive

L'affichage peut être réglé pour être plus facilement lisible dans les environnements à lumière vive, notamment au soleil.

4．Avec , sélectionnez Outdoor Mode (mode extérieur), et pressez .

5．Avec , sélectionnez On, et pressez .

Ajout de marqueurs aux pauses (PLAY Key Option)

Vous pouvez choisir la façon dont des marqueurs sont ajoutés quand on presse pendant l'enregistrement ou la lecture d'un fichier au format WAV.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez PLAY Key Option (options de touche de lecture), et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Réglage du mode d'ajout des marqueurs à l'enregistrement

Réglage du mode d'ajout des marqueurs à la lecture

Réglage du mode d'ajout des marqueurs à l'enregistrement

4．Avec , sélectionnez Recording (enregistrement), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la façon dont les marqueurs sont ajoutés, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Pause Only | Presser mettra en pause sans ajout de marqueur.
Pause & Mark | Presser mettra en pause et ajoutera un marqueur.
Mark Only | Presser ajoutera un marqueur sans mettre en pause.

Réglage du mode d'ajout des marqueurs à la lecture

4．Avec , sélectionnez Playing (lecture), et pressez .

5．Avec , sélectionnez la façon dont les marqueurs sont ajoutés, et pressez .

Valeur de réglage | Explication
Pause Only | Presser mettra en pause sans ajout de marqueur.
Pause & Mark | Presser mettra en pause et ajoutera un marqueur.
Mark Only | Presser ajoutera un marqueur sans mettre en pause.

Réglage de blocage des touches (Key Hold Target)

Utilisez la fonction de blocage des touches pour empêcher une mauvaise manipulation durant l'enregistrement. Pressez + pour bloquer/débloquer. Suivez ces instructions pour définir les touches désactivées par la fonction de blocage.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Key Hold Target (touches à bloquer), et pressez .

4．Avec , sélectionnez les touches à bloquer, et pressez .

À SAVOIR

Vous pouvez sélectionner Track (piste) 1-8, PFL 1-8, Trim Knob (bouton de gain), Slate Mic (micro slate), Slate Tone (tonalité slate), Encoder (encodeur), MENU, HP Volume (volume du casque), REW (recul rapide), STOP, FF (avance rapide), PLAY (lecture) et REC (enregistrement).

5．pressez .

À SAVOIR

・Même si le blocage est activé pour « STOP » et « Track1-8 », vous pouvez presser + pour désactiver la fonction de blocage.

・Le contrôle depuis le et F8 Control reste possible même si la fonction de blocage est activée.

Contrôle des informations de carte SD (Information)

Vous pouvez vérifier la taille et l'espace libre des cartes SD.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SD CARD (carte SD), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Information, et pressez .

Test des performances d'une carte SD (Performance Test)

Vous pouvez vérifier si une carte SD peut être employée avec le F8n. Le test rapide (Quick Test) est basique, tandis que le test complet (Full Test) examine la totalité de la carte SD.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SD CARD (carte SD), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Performance Test (test de performance), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la carte SD à tester, et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Test rapide

Test complet

Test rapide

5．Avec , sélectionnez Quick Test (test rapide), et pressez .

6．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

Le test de performance de la carte démarre. Le test devrait prendre environ 30 secondes.

7．Le test s’effectue.

Le résultat de l'évaluation s'affiche.

8．Pressez pour arrêter le test.

NOTE

Même si le résultat d'un test de performance est « OK », cela ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'erreurs d'écriture. Cette information n'est qu'indicative.

Test complet

5．Avec , sélectionnez Full Test (test complet), et pressez .

Le temps nécessaire au test complet s'affichera.

6．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

7．Le test s’effectue.

Le résultat de l'évaluation s'affiche.

Si le taux d'accès (Access Rate) Max atteint 100 %, la carte échoue au test (NG).

8．Pressez pour arrêter le test.

NOTE

・Vous pouvez presser pour mettre en pause et reprendre le test.

・Même si le résultat d'un test de performance est « OK », cela ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'erreurs d'écriture. Cette information n'est qu'indicative.

Formatage de cartes SD (Format)

Les cartes SD doivent être formatées pour l'emploi par le F8n.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SD CARD (carte SD), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Format (formater), et pressez .

4．Avec , sélectionnez la carte à initialiser, et pressez .

5．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

NOTE

・Avant d'utiliser des cartes SD qui viennent d'être achetées ou qui ont été formatées par un ordinateur, celles-ci doivent être formatées par le F8n.

・Sachez que toutes les données qui étaient sauvegardées sur la carte SD seront supprimées par le formatage.

Vérification de la liste des raccourcis du F8n

Le F8n dispose de raccourcis qui permettent un accès rapide à diverses fonctions.

Voir la « Liste des raccourcis » pour plus d'informations sur les fonctions de raccourci.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Shortcut List (liste des raccourcis), et pressez .

Sauvegarde et chargement des réglages du F8n (Backup/Load Settings)

Les réglages du F8n peuvent être sauvegardés sur cartes SD et rechargés depuis celles-ci.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Backup/Load Settings (sauvegarde/chargement des réglages) et pressez .

4．Avec , sélectionnez la carte SD à utiliser pour cela et pressez .

　　▶Continuez avec l'une des procédures suivantes.

Sauvegarde

Chargement

Sauvegarde

Cela crée un fichier de sauvegarde dans le dossier « F8n_SETTINGS » du répertoire racine de la carte SD.

5．Avec , sélectionnez Backup (sauvegarde), et pressez .

6．Changement du nom du fichier sauvegardé.

Voir « Écran de saisie des caractères » pour la façon de saisir les caractères.

À SAVOIR

L'extension du fichier de sauvegarde est « .ZSF ».

Chargement

Vous pouvez charger un fichier de sauvegarde qui a été enregistré dans le dossier « F8n_SETTINGS » du répertoire racine de la carte SD.

5．Avec , sélectionnez Load/Delete (charger/supprimer) et pressez .

6．Avec , sélectionnez le fichier à charger, et pressez .

À SAVOIR

Vous pouvez maintenir pressé pour effacer un fichier. La suppression d'un fichier efface complètement ses données.

7．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

Restauration des réglages par défaut (Factory Reset)

Vous pouvez restaurer les réglages d'usine par défaut.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Factory Reset (réinitialisation d'usine), et pressez .

4．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

Les réglages seront réinitialisés et l'alimentation automatiquement coupée.

NOTE

Les réglages de bouton de volume d'entrée ne seront pas réinitialisés.

Vérification de la version du firmware (Firmware Version)

Vous pouvez vérifier la version du firmware.

1．pressez .

2．Avec , sélectionnez SYSTEM (système), et pressez .

3．Avec , sélectionnez Firmware Version (version du firmware), et pressez .

Mise à jour du firmware

Le F8n peut être mis à jour avec les dernières versions de firmware.

Le fichier de mise à jour le plus récent peut être téléchargé depuis le site web de ZOOM (www.zoom.co.jp).

1．Installez des piles neuves dans le F8n ou branchez l'adaptateur secteur dédié au connecteur DC IN.

NOTE

La mise à jour du firmware n'est pas possible lorsque les piles/batteries ne sont plus assez chargées. Dans ce cas, remplacez les piles par des piles neuves ou utilisez l'adaptateur.

2．Copiez le fichier de mise à jour dans le répertoire racine d'une carte SD.

3．Chargez la carte SD dans le lecteur de carte SD 1 et rallumez l'appareil tout en pressant .

NOTE

Si une carte SD est chargée dans le lecteur de carte SD 2, commencez par l'éjecter.

4．Avec , sélectionnez Yes (oui), et pressez .

NOTE

N'éteignez pas l'unité et ne retirez pas la carte SD durant la mise à jour. Cela pourrait rendre le F8n inutilisable car incapable de démarrer.

5．Une fois la mise à jour terminée, éteignez l'unité.

Guide de dépannage

Si vous pensez que le F8n fonctionne incorrectement, vérifiez d'abord les points suivants.

Problème d'enregistrement/lecture

◆Pas de son ou son très faible

・Vérifiez les connexions avec votre système d’écoute et son réglage de volume.

・Contrôlez que le volume du F8n n'est pas trop bas.

◆Aucun son venant de l'équipement connecté ou des entrées, ou son très faible

・Si vous utilisez une capsule de micro, vérifiez qu'elle est bien orientée.

・Contrôlez les réglages de niveau d'entrée.

・Si un lecteur de CD ou autre appareil est branché à une prise d'entrée, montez le niveau de sortie de cet appareil.

・Vérifiez les réglages d'écoute de contrôle du signal entrant.

・Vérifiez les réglages d'alimentation fantôme et d'alimentation plug-in.

・Vérifiez les réglages de routage des sorties casque, MAIN OUT 1/2 et SUB OUT 1/2.

◆L'enregistrement n'est pas possible

・Vérifiez que les touches de piste sont allumées en rouge.

・Vérifiez qu'il y a de l'espace libre sur la carte SD.

・Vérifiez qu'il y a une carte SD correctement chargée dans le lecteur de carte.

・Si « Card Protected! » (carte protégée) s'affiche, c'est que la protection de la carte SD contre l'écriture est activée. Faites glisser le commutateur de protection de la carte SD pour désactiver la protection contre l'écriture.

◆Le son enregistré est inaudible ou très faible

・Vérifiez que les niveaux de volume des pistes ne sont pas trop bas.

・Vérifiez que les touches de pistes sont allumées en vert durant la lecture.

Autres problèmes

◆L'ordinateur ne reconnaît pas le F8n alors qu'il est connecté au port USB

・Vérifiez que le système d'exploitation est compatible.

・Le mode de fonctionnement doit être sélectionné sur le F8n pour permettre à l'ordinateur de reconnaître le F8n.

◆L'autonomie sur piles est courte

Faire les réglages suivants augmente la durée de fonctionnement des piles.

・Indiquer correctement l'alimentation utilisée

・Désactiver les pistes inutiles.

・Désactiver les sorties inutiles.

・Régler la tension d'alimentation fantôme sur 24 V.

・Désactiver l'alimentation fantôme durant la lecture.

・Désactiver le timecode si vous ne l'utilisez pas.

・Réduire la luminosité des LED.

・Réduire la luminosité de l’écran.

・Régler l'écran pour qu'il s'atténue après un certain temps sans utilisation.

・Réduire la fréquence d'échantillonnage utilisée pour enregistrer les fichiers.

・En raison de leurs caractéristiques, les batteries nickel-hydrure métallique (surtout celles à haute capacité) ou au lithium procurent une plus grande autonomie que les piles alcalines.

Schémas détaillés du produit

Liste des métadonnées

Métadonnées contenues dans les blocs BEXT de fichiers WAV

Balise

　　SPEED=

Explication

　　Cadence d'images

Remarques

　　MENU > TIMECODE > Timecode > FPS

Balise

　　TAKE=

Explication

　　Numéro de prise

Balise

　　UBITS=

Explication

　　Bits utilisateur

Remarques

　　MENU > TIMECODE > Timecode > Ubits

Balise

　　SCENE=

Explication

　　Nom de scène

Remarques

　　MENU > META DATA (for Next Take) > Scene Name Mode

　　MENU > META DATA (for Next Take) > User Scene Name

　　MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Scene

　　MENU > FINDER > Option > Rename

Balise

　　TAPE=

Explication

　　Nom du dossier de destination d'enregistrement

Remarques

　　MENU > FINDER (nom du dossier de destination d'enregistrement)

　　MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Folder (Tape) Name

Balise

　　CIRCLED=

Explication

　　Prise marquée

Remarques

　　MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Circle

Balise

　　TRL=

　　TRR=

　　TR1=

　　TR2=

　　TR3=

　　TR4=

　　TR5=

　　TR6=

　　TR7=

　　TR8=

Explication

　　Nom de la piste gauche

　　Nom de la piste droite

　　Nom de la piste 1

　　Nom de la piste 2

　　Nom de la piste 3

　　Nom de la piste 4

　　Nom de la piste 5

　　Nom de la piste 6

　　Nom de la piste 7

　　Nom de la piste 8

Remarques

　　Les noms de piste sont écrits comme suit.

　　TRL = piste gauche, TRR = piste droite

　　TR1 = piste 1, TR2 = piste 2…TR8 = piste 8

　　En enregistrement parallèle en double canal, les noms des pistes 1-4 sont écrits dans les pistes 5-8.

Balise

　　NOTE=

Explication

　　Note sur la prise

Remarques

　　MENU > META DATA (for Next Take) > Note

　　MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Note

Métadonnées contenues dans les blocs iXML de fichiers WAV

Balise iXML
Écrite
Lue
Remarques

＜PROJECT＞
○
○

MENU > FINDER (dossier racine de la carte SD)

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Project Name

＜SCENE＞
○
○

MENU > META DATA (for Next Take) > Scene Name Mode

MENU > META DATA (for Next Take) > User Scene Name

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Scene

MENU > FINDER > Option > Rename

＜TAKE＞
○
○

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Take

MENU > FINDER > Option > Rename

＜TAPE＞
○
○

MENU > FINDER (nom du dossier de destination d'enregistrement)

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Folder (Tape) Name

＜CIRCLED＞
○
○
MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Circle

＜WILD TRACK＞
×
×

＜FALSE START＞
×
×

＜NO GOOD＞
×
×

＜FILE_UID＞
○
×

＜UBITS＞
○
×
MENU > TIMECODE > Timecode > Ubits

＜NOTE＞
○
○

MENU > META DATA (for Next Take) > Note

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Note

＜BEXT＞
×
×

＜USER＞
×
×

Balise iXML：＜SPEED＞

Sous-balise iXML | Écrite | Lue | Remarques
＜NOTE＞ | ○ | × |
＜MASTER_SPEED＞ | ○ | ○ | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜CURRENT_SPEED＞ | ○ | × | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜TIMECODE_RATE＞ | ○ | × | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜TIMECODE_FLAG＞ | ○ | × | MENU > TIMECODE > Timecode > FPS
＜FILE_SAMPLE_RATE＞ | ○ | × | MENU > REC > Sample Rate
＜AUDIO_BIT_DEPTH＞ | ○ | × | MENU > REC > WAV Bit Depth
＜DIGITIZER_SAMPLE_RATE＞ | ○ | × | MENU > REC > Sample Rate
＜TIMESTAMP_SAMPLES_SINCE_MIDNIGHT_HI＞ | ○ | × |
＜TIMESTAMP_SAMPLES_SINCE_MIDNIGHT_LO＞ | ○ | × |
＜TIMESTAMP_SAMPLE_RATE＞ | ○ | × | MENU > REC > Sample Rate

Balise iXML：＜SYNC_POINT_LIST＞

Sous-balise iXML | Écrite | Lue | Remarques
＜SYNC_POINT_TYPE＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_FUNCTION＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_COMMENT＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_LOW＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_HIGH＞ | × | × |
＜SYNC_POINT_EVENT_DURATION＞ | × | × |

Balise iXML：＜HISTORY＞

Sous-balise iXML | Écrite | Lue | Remarques
＜ORIGINAL_FILENAME＞ | ○ | × |
＜PARENT_FILENAME＞ | × | × |
＜PARENT_UID＞ | × | × |

Balise iXML：＜FILE_SET＞

Sous-balise iXML | Écrite | Lue | Remarques
＜TOTAL_FILES＞ | ○ | × |
＜FAMILY_UID＞ | ○ | × |
＜FAMILY_NAME＞ | × | × |
＜FILE_SET_START_TIME_HI＞ | × | × |
＜FILE_SET_START_TIME_LO＞ | × | × |
＜FILE_SET_INDEX＞ | ○ | × |

Balise iXML：＜TRACK_LIST＞

Sous-balise iXML
Écrite
Lue
Remarques

＜TRACK_COUNT＞
○
×

＜CHANNEL_INDEX＞
○
×

＜INTERLEAVE_INDEX＞
○
×

＜NAME＞
○
○

MENU > META DATA (for Next Take) > Track Name

MENU > FINDER > Option > Meta Data Edit > Track Name

＜FUNCTION＞
×
×

○ = OUI　× = NON

Métadonnées et champs ID3 contenus dans les fichiers MP3

Timecode

Champ ID3 | Format
Nom d'artiste | TC=[HH:MM:SS:FF]

Nom de scène, numéro de prise

Champ ID3 | Format
Titre de piste | SC=[nom de scène] TK=[numéro de prise]

Cadence d'images, longueur de fichier (durée)

Champ ID3 | Format
Titre de l'album | FR=[cadence d'images] D=[longueur de fichier (durée)]

Liste des raccourcis

Écran d'accueil

Raccourci
Explication

Pressez et maintenez

Affiche le nom qui sera donné à la prochaine prise enregistrée.

Exemple : Scene001-T002

+
Fait avancer de 1 le numéro de scène (quand l'écran d'accueil est ouvert).

Pressez et maintenez
Déplace la dernière prise enregistrée dans le dossier FALSE TAKE (quand l'écran d'accueil est ouvert).

Pressez et maintenez
Il est possible d'augmenter ou de diminuer d'une unité le numéro donné à la prochaine prise enregistrée quand l'écran d'accueil est ouvert.

+
Ouvre l'écran MENU > META DATA (for Next Take) > User Scene Name.

+

Ouvre l'écran MENU > META DATA (for Next Take) > Track Name.

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

Ouvre l'écran MENU > INPUT > Trim Link.

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

Ouvre l'écran MENU > META DATA (for Next Take) > Note.

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

Efface les témoins d'écrêtage des indicateurs de niveau.

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

Ouvre l'écran de réglage de fader de piste L/R.

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

Ouvre l'écran MENU > OUTPUT > Headphone > Headphone Routing.

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

Désactive les touches choisies avec « Key Hold Target ».

Durant l'enregistrement, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche .

+

(Piste 1)

Marque la prise actuellement sélectionnée.

+

(Piste 2)

Ouvre l'écran MENU > TIMECODE > Timecode

Écran de mixage

Raccourci | Explication
Pressez et maintenez | Ramène le panoramique/fader sélectionné à sa valeur par défaut (quand le mélangeur de l'écran d'accueil est ouvert). S'il est déjà réglé sur sa valeur par défaut, sélectionner un fader coupe le son de la piste.

Écran de saisie des caractères

Raccourci | Explication
Pressez et tournez | Déplace le curseur verticalement dans le clavier d'écran de saisie de caractères.
+ | Supprime un caractère dans l'écran de saisie de caractères.
+ | Déplace le curseur sur « Enter » dans le clavier d'écran de saisie de caractères.

Écran de routage

Raccourci | Explication
Pressez et tournez | Déplace le curseur verticalement.

Caractéristiques techniques

Support d'enregistrement

　　　Le double lecteur de carte SD accepte les cartes SD de 16 Mo-2 Go, les cartes SDHC de 4 Go-32 Go et les cartes SDXC de 64 Go-512 Go

Entrées

　INPUT 1 - 8

　　Connecteurs

　　　Prises mixtes XLR/jack 6,35 mm 3 points TRS(XLR : point chaud sur la broche 2, TRS : point chaud sur la pointe)

　Source d'entrée réglée sur Mic

　　Gain d'entrée

　　　+10 - +75 dB

　　Impédance d'entrée

　　　2 kΩ

　　Niveau d'entrée maximal

　　　+14 dBu (à 0 dB FS, limiteur activé)

　　Alimentation fantôme

　　　+24/+48 V, 10 mA maximum pour chaque canal

　Source d'entrée réglée sur Line

　　Gain d'entrée

　　　-10 - +55 dB

　　Impédance d'entrée

　　　2,6 kΩ

　　Niveau d'entrée maximal

　　　+24 dBu (à 0 dB FS, limiteur activé)

　Bruit rapporté à l'entrée (EIN)

　　-127 dBu ou moins (pondération A, gain d'entrée +75 dB, entrée 150 Ω)

　Caractéristiques en fréquences

　　10 Hz - 80 kHz, +0,5 dB/-1 dB (fréquence d'échantillonnage de 192 kHz)

　Plage dynamique A/N

　　120 dB typ. (entrée à -60 dB FS, pondération A)

　Diaphonie

　　-90 dB ou moins (entre canaux adjacents, à 1 kHz)

　MIC IN

　　Entrée pour capsule de micro ZOOM (son utilisation désactive les entrées 1/2)

　MICRO SLATE

　　Micro intégré pour librement assigner aux pistes des mémos vocaux

Sorties

　MAIN OUT 1/2

　　Connecteurs

　　　Connecteurs TA3, sortie symétrique (2 : point chaud)

　　Impédance de sortie

　　　150 Ω ou moins

　　Niveau de sortie de référence

　　　-10 dBV (niveau de sortie normal), +4 dBu (niveau de sortie : ligne), 1 kHz, charge de 600 Ω

　　Niveau de sortie maximal

　　　+10 dBV (niveau de sortie normal), +24 dBu (niveau de sortie : ligne), 1 kHz, charge de 600 Ω

　SUB OUT 1/2

　　Connecteur

　　　Mini-jack 3,5 mm stéréo, sortie asymétrique

　　Impédance de sortie

　　　100 Ω ou moins

　　Niveau de sortie de référence

　　　-10 dBV (niveau de sortie normal), -40 dBV (niveau de sortie micro), 1 kHz, charge de 10 kΩ

　　Niveau de sortie maximal

　　　+10 dBV (niveau de sortie normal), -20 dBV (niveau de sortie micro), 1 kHz, charge de 10 kΩ

　CASQUE

　　Connecteur

　　　Jack 6,35 mm stéréo, sortie asymétrique

　　Impédance de sortie

　　　15 Ω ou moins

　　Niveau de sortie maximal

　　　100 mW + 100 mW (charge de 32 Ω)

　Plage dynamique N/A

　　　106 dB typ. (entrée à -60 dB FS, pondération A)

Formats d'enregistrement

　Lorsque WAV est sélectionné

　　Formats pris en charge

　　　44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/192 kHz, 16/24 bits, mono/stéréo/poly 2-10 canaux, BWF et iXML

　　Nombre maximal de pistes simultanément enregistrables

　　　10 (8 entrées + mixage stéréo)

　　　8 (à 192 kHz de fréquence d'échantillonnage)

　Lorsque MP3 est sélectionné

　　Formats pris en charge

　　　128/192/320 kbit/s, 44,1/48 kHz, balises ID3v1

　　Nombre maximal de pistes simultanément enregistrables

　　　2

Durée d'enregistrement

　Avec une carte de 32 Go

　　30:51:00 (WAV stéréo 48 kHz/24 bits)

　　07:42:00 (WAV stéréo 192 kHz/24 bits)

Timecode

　　Connecteur

　　　BNC

　　Modes

　　　Off, Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run, Ext,Ext Auto Rec (l'horloge audio peut être synchronisée sur le timecode)

　　Cadences d'images

　　　23,976ND, 24ND, 25ND, 29,97ND, 29,97D, 30ND, 30D

　　Précision

　　　±0,2 ppm

　　Niveaux d'entrée acceptés

　　　0,2 - 5,0, Vc-c

　　Impédance d'entrée

　　　4,6 kΩ

　　Niveau de sortie

　　　3,3 Vc-c

　　Impédance de sortie

　　　50 Ω ou moins

Alimentations électriques

　Piles : 8 AA

　　Adaptateur secteur : AD-19, CC12 V, 2 A (plus au centre)

　　Alimentation CC externe : connecteur HIROSE HR10A-7R-4S à 4 broches (broche 1 : -, broche 4 : +), 9-18 V

Durée d'enregistrement en continu

　Enregistrement de 2 canaux en 48 kHz/16 bits sur SD1 avec MAIN/SUB OUT Off, TIMECODE Off, LED/LCD Brightness 5, casque 32 Ω, PHANTOM Off

　　Piles alcalines

　　　6 heures ou plus

　　Batteries NiMH (2 450 mAh)

　　　8,5 heures ou plus

　　Piles au lithium

　　　12,0 heures ou plus

　Enregistrement de 8 canaux en 48 kHz/24 bits sur SD1 avec MAIN/SUB OUT Off, TIMECODE Off, LED/LCD Brightness 5, casque 32 Ω, PHANTOM Off

　　Piles alcalines

　　　3,5 heures ou plus

　　Batteries NiMH (2 450 mAh)

　　　6,0 heures ou plus

　　Piles au lithium

　　　8,0 heures ou plus

　Enregistrement de 8 canaux en 192 kHz/24 bits sur SD1 avec MAIN/SUB OUT On, TIMECODE sur Int Free Run, LED/LCD Brightness 60, casque 32 Ω, PHANTOM sur 48V

　　Piles alcalines

　　　1 heure ou plus

　　Batteries NiMH (2 450 mAh)

　　　2,0 heures ou plus

　　Piles au lithium

　　　3,0 heures ou plus

Écran

　　　LCD couleur 6 cm (320x240)

USB

　Fonctionnement comme stockage de masse

　　Classe

　　　USB 2.0 High Speed

　Fonctionnement comme interface audio multipiste (pilote requis pour Windows, pas pour Mac)

　　Classe

　　　USB 2.0 High Speed

　　Caractéristiques techniques

　　　Fréquence d'échantillonnage de 44,1/48/88,2/96 kHz, résolution de 16/24 bits, 8 entrées/4 sorties

　Fonctionnement comme interface audio à mixage stéréo (pas besoin de pilote)

　　Classe

　　　USB 2.0 Full Speed

　　Caractéristiques techniques

　　　Fréquence d'échantillonnage de 44,1/48 kHz, résolution de 16 bits, 2 entrées/2 sorties

　Fonctionnement comme interface audio avec enregistrement (pilote requis pour Windows, pas pour Mac)

　　Classe

　　　USB 2.0 High Speed

　　Caractéristiques techniques

　　　Fréquence d'échantillonnage de 44,1/48 kHz, résolution de 16/24 bits, 10 entrées/4 sorties

　　Note : fonctionne aussi comme interface audio pour appareil iOS (uniquement en mode stéréo)

Consommation électrique

　　15 W

Dimensions externes

　　Unité centrale : 178,2 mm (L) × 140,3 mm (D) × 54,3 mm (H)

Poids(unité centrale uniquement)

　　1000 g

Pour les pays de l'UE

Déclaration de conformité

Pour le CANADA

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d’exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l’IC. Cet équipement émet une énergie RF très faible qui est considérée conforme sans évaluation du débit d’absorption spécifique (DAS).

L'étiquette se trouve sous l'unité.

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp

Z2I-3267-02A